\begin{table}%tA.1
	\caption{\label{tab:photcal}Photometric calibration coefficients.}
	%\centering
\par
		\begin{tabular}{l r r r r r r}
		\hline\hline
		Field & ${\rm ZP}_V$ & ${\rm ZP}_I$ & $k_V$ & $k_I$ & ${\rm CT}_V$ & ${\rm CT}_I$ \\
		\hline
		1 & 27.531 & 26.672 & --0.135 & --0.061 & 0.026 & --0.061 \\
		2 & 27.523 & 26.675 & --0.135 & --0.061 & 0.026 & --0.061 \\
		3 & 27.518 & 26.668 & --0.135 & --0.061 & 0.026 & --0.061 \\
		4 & 27.505 & 26.659 & --0.135 & --0.061 & 0.026 & --0.061 \\
		5 & 27.516 & 26.678 & --0.135 & --0.061 & 0.026 & --0.061 \\
		6 & 27.516 & 26.678 & --0.135 & --0.061 & 0.026 & --0.061 \\
		7 & 27.531 & 26.672 & --0.135 & --0.061 & 0.026 & --0.061 \\
		8 & 27.510 & 26.628 & --0.135 & --0.061 & 0.026 & --0.061 \\
		\hline
		\end{tabular}
\end{table}