\begin{table}%ta.11
%\centering
\par
\caption{\label{mwc1080}Table of fluxes for MWC 1080.} 
\small 
\begin{tabular}{lllll}
\hline\hline\noalign{\smallskip}
Wavelength ($\mu$m) & Flux (Jy) & Flux error (Jy) & Beam size ($''$) & Reference / Flux type \\
\hline\noalign{\smallskip}
0.440 & 0.022 & 0.001 & 0.8 & TYCHO-2 BAND$\_$B \\
0.550 & 0.080 & 0.003 & $<$1 & Eisner 2004 BAND$\_$V$\_$JOHNSON$\_$MORGAN \\
0.550 & 0.069 & 0.001 & 0.8 & TYCHO-2 BAND$\_$V \\
0.700 & 0.120 & 0.024 & 0.9 & USNO-B BAND$\_$R$\_$JOHNSON$\_$MORGAN \\
0.900 & 0.210 & 0.040 & 0.9 & USNO-B BAND$\_$I$\_$JOHNSON$\_$MORGAN \\
1.235 & 1.650 & 0.030 & 2 & BAND$\_$J$\_$2MASS \\
1.620 & 1.921 & 0.001 & 1 & Morel (1978) BAND$\_$H$\_$JOHNSON$\_$MORGAN \\
1.662 & 4 & 0 & 2 & BAND$\_$H$\_$2MASS \\
2.159 & 8 & 0 & 2 & BAND$\_$Ks$\_$2MASS \\
2.200 & 9 & 0 & 1 & Morel (1978) BAND$\_$K$\_$JOHNSON$\_$MORGAN \\
3.400 & 17 & 0 & 1 & Morel (1978) BAND$\_$L$\_$JOHNSON$\_$MORGAN \\
4.350 & 16.66 & 0.01 & 18.3 & BAND$\_$B2$\_$MSX6C \\
8.280 & 16.99 & 0.01 & 18.3 & BAND$\_$A$\_$MSX6C \\
12.130 & 17.91 & 0.01 & 18.3 & BAND$\_$C$\_$MSX6C \\
14.650 & 13.88 & 0.01 & 18.3 & BAND$\_$D$\_$MSX6C \\
21.340 & 16.12 & 0.01 & 18.3 & BAND$\_$E$\_$MSX6C \\
60.000 & 150.0 & 1.0 & 60 & Hillenbrand (1992, IRAS) \\
100 & 246.2 & 0.1 & 120 & Hillenbrand (1992, IRAS) \\
350 & $<$24.55 & -- & 18.5 & Mannings (1994) \\
450 & 5 & 0 & 18.3 & Mannings (1994) \\
600 & 1.61 & 0.22 & 17.5 & Mannings (1994) \\
750 & 0.774 & 0.06 & 18.0 & Mannings (1994) \\
800 & 0.638 & 0.014 & 17.0 & Mannings (1994) \\
850 & 0.660 & 0.080 & 18.0 & Mannings (1994) \\
1100 & 0.250 & 0.030 & 18.8 & Mannings (1994) \\
1300 & 0.237 & 0.03 & 19.8 & Mannings (1994) \\
1400 & 0.0031 & $2.0\times10^{-4}$ & $1.28 \times 0.79$ & Our data \\
2700 & $<$0.0017 & -- & $4.89 \times 2.75$ & Our data \\
36~000 & $1.4\times 10^{-4}$ & $2.0\times 10^{-5}$ & 1.0 & Skinner (1993) \\
 \hline
\end{tabular}
\end{table}