\begin{table}%t4
\caption{\label{tab.RCB.IRInfo}Near-IR photometry.}
%%\centerline

 {\small \begin{tabular}{llrrrlrrr}
\hline \hline
Name & JD Epoch 2MASS & $J_{{\rm 2MASS}}$ & $H_{{\rm 2MASS}}$ &$K_{{\rm 2MASS}}$ & JD Epoch DENIS & $I_{{\rm DENIS}}$ & $J_{{\rm DENIS}}$ & $K_{{\rm DENIS}}$  \\
\hline
& & & RCB stars  &    &    &  &  &  \\
EROS2-LMC-RCB-1 & 2451112.7481$^\Diamond$ & 12.796 & 12.181 & 11.475 &2450366.85661$^\star$ & 16.980 & 15.211 & 12.445 \\
EROS2-LMC-RCB-2 & 2451112.7289$^\vee$ & 14.558 & 13.831 & 12.999 &      2450438.67682$^\Diamond$ & 13.219 & 12.619 & 11.741 \\
EROS2-LMC-RCB-3 & 2451111.7875$^\star$ & 15.205 & 14.491 & 13.567 &      2450492.60428$^\Diamond$ & 13.169 & 12.657 & 12.038 \\
EROS2-LMC-RCB-4 & 2451151.6263$^\wedge$ & 14.583 & 13.314 & 11.906 &      2451497.78554$^\star$ &  &  & 13.593 \\
EROS2-LMC-RCB-5 & 2451151.7192$^\wedge$ & 13.438 & 12.883 & 12.198 &      2450510.59451$^\Diamond$ & 13.253 & 12.708 & 11.968 \\
EROS2-LMC-RCB-6 & 2451151.7527$^\star$ & 18.313 & 15.422 & 13.286 &      2451133.78876$^\star$ &  &  & 12.984 \\
&  &  &  & &     2451135.818206$^\star$  &  &  &  13.396  \\
&  &  &  & &     2451134.826748$^\star$  &  &  &  13.292  \\
EROS2-LMC-RCB-7  & 2451583.6023$^\star$ & 16.881 & 14.195 & 12.021 &  2450103.598553$^\star$  &    &    &  12.393  \\
&  &  &  & &     2450417.691493$^\star$  &    &    &  12.008  \\
EROS2-LMC-RCB-8 & 2451149.7282$^\wedge$ & 13.826 & 12.250 & 10.957 & 2450492.610428$^\wedge$ & 17.167 & 14.200 & 10.764\\
&  &  &  & &  2450413.754525$^\wedge$ & 16.828 & 14.270 & 10.927 \\
EROS2-SMC-RCB-4 & 2451034.7855$^\wedge$ & 14.345 & 12.899 & 11.580 &      2451127.59750$^\wedge$ & 17.278 & 14.813 & 11.974 \\
\hline
& & & DYPer stars  &    &    &  &  &  \\
%\hline
EROS2-LMC-DYPer-1 & 2451111.7728$^\star$ & 13.851 & 12.535 & 11.389 &      2450413.67902$^\Diamond$ & 13.365 & 11.503 & 9.793 \\
EROS2-LMC-DYPer-2 & 2451155.7431$^\Diamond$ & 11.985 & 10.864 & 10.278 &     2451148.82308$^\Diamond$ & 13.705 & 11.933 & 10.182 \\
EROS2-LMC-DYPer-3 & 2451157.7545$^\wedge$ & 13.461 & 12.001 & 11.104 &     2450119.56135$^?$ & 14.374 & 12.537 & 10.579 \\
EROS2-LMC-DYPer-4 & 2451583.6045$^\vee$ & 12.745 & 11.583 & 10.967 &      2450417.74903$^\Diamond$ & 14.122 & 12.292 & 10.552 \\
EROS2-LMC-DYPer-5 & 2451151.6726$^\Diamond$ & 12.274 & 11.325 & 10.826 &     2451127.82639$^\Diamond$ & 13.800 & 12.172 & 10.748 \\
&  &  &  & &     2450416.79795$^\Diamond$ & 14.015 & 12.414 & 10.703 \\
EROS2-LMC-DYPer-6 & 2451625.5271$^\wedge$ & 13.232 & 12.141 & 11.527 &  2450439.734606$^\Diamond$  &  14.922  &  13.255  &  11.525  \\
EROS2-LMC-DYPer-7 & 2451167.7629$^\Diamond$ & 12.299 & 11.236 & 10.814 &     2450386.81200$^\Diamond$ & 13.879 & 12.313 & 10.754 \\
EROS2-LMC-DYPer-8 & 2450891.5653$^\Diamond$ & 12.128 & 10.865 & 10.158 &     2450516.55506$^\wedge$ & 14.354 & 12.240 & 10.229 \\
&  &  &  & &     2451497.78409$^\Diamond$ & 13.825 & 11.895 & 10.068 \\
EROS2-LMC-DYPer-9 & 2451111.7589$^\Diamond$ & 12.949 & 11.987 & 11.618 &      2451140.73852$^\Diamond$ & 14.506 & 12.991 & 11.553 \\
&  &  &  & &     2450509.53213$^\Diamond$ & 14.727 & 13.043 & 11.719 \\
EROS2-LMC-DYPer-10 & 2451112.8178$^\Diamond$ & 12.582 & 11.580 & 11.169 &      &  &  &  \\
EROS2-LMC-DYPer-11 & 2451625.5278$^\Diamond$	& 11.758 &  10.560 & 9.913  &  2450439.736076$^\star$  &  14.366  &  12.286  &  10.186  \\
EROS2-LMC-DYPer-12 & 2451625.5253$^\Diamond$  & 12.290 & 11.046 & 10.318 &  2450439.731169$^\wedge$  &  14.865  &  12.626  &  10.373  \\
&  &  &  & &     2450417.691493$^\wedge$  &    &    &  12.008  \\
% Spitzer cand:
EROS2-LMC-DYPer-13 & 2451167.7606$^\Diamond$ & 13.689 & 12.571 & 12.001 &  2450386.816690$^\Diamond$  &  15.212  &  13.653  &  12.112  \\
&  &  &  & &     2450412.719178$^\Diamond$  &  15.348  &  13.607  &  12.120  \\
EROS2-LMC-DYPer-14 & 2451583.6101$^\star$ & 13.704 & 12.281 & 11.421 &  2450417.748032$^\Diamond$  &  14.218  &  12.365  &  10.379  \\
&  &  &  & &     2450509.585324$^\Diamond$  &  13.864  &  12.068  &  10.250  \\
EROS2-LMC-DYPer-15 & 2451602.5509$^\wedge$ & 12.565 & 11.537 & 11.026 &  2450440.624398$^\Diamond$  &  14.085  &  12.481  &  10.991  \\
EROS2-LMC-DYPer-16 & 2451580.5851$^\wedge$ & 13.280 & 12.235 & 11.815 &  2450419.724514$^\Diamond$  &  14.381  &  12.563  &  11.212  \\
&  &  &  & &     2450503.596481$^\Diamond$  &  14.288  &  12.677  &  11.298  \\
EROS2-LMC-DYPer-17 & 2451580.5877$^\wedge$ & 13.000 & 11.853 & 11.183 &  2450503.591030$^\star$  &  14.703  &  12.949  &  11.213  \\
&  &  &  & &     2450419.719317$^\Diamond$  &  14.259  &  12.405  &  10.758  \\
EROS2-SMC-DYPer-3 & 2451034.7496$^\Diamond$ & 13.139 & 12.066 & 11.528 &      2450432.56433$^\star$ & 17.011 & 15.242 & 12.791 \\
&  &  &  & &     2450431.571458$^\star$  &  17.247  &  15.025  &  13.195  \\
EROS2-SMC-DYPer-4 & 2451107.5892$^\Diamond$ & 13.253 & 12.166 & 11.598 &      2450433.56201$^\Diamond$ & 14.830 & 12.977 & 11.314 \\
EROS2-SMC-DYPer-5 & 2451034.7209$^\star$ & 13.412 & 12.261 & 11.613 &  2451039.799132$^\star$  &  15.011  &  13.524  &  11.579  \\
EROS2-SMC-DYPer-6 & 2451034.7111$^\wedge$ & 13.236 & 11.974 & 11.290 &  2451048.775845$^\wedge$  &  15.453  &  13.222  &  11.216  \\
&  &  &  & &     2450418.552407$^\wedge$  &  15.872  &  13.305  &  11.285  \\
\hline
\end{tabular}}
\medskip
$\star$: During a faint phase; $\Diamond$: during a bright phase; $\vee$ and $\wedge$: during a dimming or recovering phase; ?: phase unknown.
\end{table}