\begin{table}%t1
%\centering
\par
\caption{\label{parameters}Adopted parameters in this work.}
\small
\begin{tabular}{lcc}
\hline \hline
Parameter description [units] & Clump & Jet \\
\hline \noalign{\smallskip}
Radius [cm] & $10^{10}{-}10^{11}$ & $1.5\times10^{11}$ \\  
Velocity [$\rm cm\;s^{-1}$] & $2.5\times10^8$ & $10^{10}$ \\  
Density [$\rm cm^{-3}$] & $10^{12}$ & $4.7\times10^7$ \\  
\hline
{} & Binary system & {} \\  
\hline \noalign{\smallskip} 
System size [cm] & $3\times10^{12}$ &{}\\
Star luminosity [erg~s$^{-1}$] & $10^{39}$ & {}\\
Star temperature [K] & $3\times10^4$ & {}\\
Mass loss rate [$M_{\odot}$ yr$^{-1}$] & $3\times10^{-6}$ &{}\\
Wind velocity [$\rm cm\;s^{-1}$] & $2.5\times10^8$ & {} \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}