\begin{table}%t6
\caption{\label{line-W43MM1}Observed line emissions parameters for W43MM1.}
%\centerline
 {\small \begin{tabular}{lccccccccc}
\hline \hline
{\bf Species} & Transition  & $\Delta\varv$ & $T_{\rm mb}$ & $\sigma$ & $\int T_{\rm mb}$$\delta\varv$ & $\Delta\varv_{3\sigma}$ & $\Delta\varv_{1/2}$ & Comment \\ 
& & km~s$^{-1}$ & K & mK & K.km~s$^{-1}$ &  km~s$^{-1}$ &km~s$^{-1}$ & \\
\hline
CS & 3--2  & 9.3(0.2) & 4.01 & 36 & 22.90(0.15) & 15.69 & 9.21 &  $^a$ \\
 & 5--4  & 9.68(0.04) & 6.85 & 62 & 61.6(0.3) & 14.50 & 9.36 &  $^a$ \\
 & 7--6  & 4.2(0.3) & 1.2 & 255 & 5.4(0.7) & 4.5 & 4.5 & $^b$ \\
%\hline
C$^{34}$S & 3--2  & 5.69(0.02) & 2.12 & 42 & 12.96(0.06) & 11.23 & 6.02 &  \\
 & 7--6  & 6.1(0.3) & 1.05 & 269 & 4.8(0.2) & 2.7 & 5.6 &\\
 %\hline
SO & $3_4{-}2_3$ & 6.10(0.01) & 2.66 & 23 & 17.52(0.03) & 13.24 & 6.62 &  \\
 & $5_6{-}4_5$  & 4.40(0.06) & 1.14 & 65 & 5.10(0.07) & 7.22 & 4.51 &  \\
 &$6_5{-}5_4$ & 2.6(0.1) & 0.8 & 85 & 2.01(0.09) & 3.47 & 2.54 &  \\
 & $8_8-7_7$  & 5.4(0.3) & 0.6 & 184 & 2.8(0.1) & 5.4 & 5.4 & weak det. \\ %\hline
$^{34}$SO & $3_4{-}2_3$  & 5.6(0.1) & 0.39 & 26 & 2.42(0.04) & 10.22 & 5.52 &  \\  
 & $8_8-7_7$   &  &  & 197 & $<0.009$ &  & & no det. \\ %\hline
SO$_2$ 	& $5_{1,5}{-}4_{0,4}$  & 5.05(0.1) & 0.52 & 38 & 2.33(0.05) & 8.63 & 3.91 &  \\
& $10_{0,10}{-}9_{1,9}$  & 5.1(0.3) & 0.33 & 43 & 1.41(0.06) & 8.02 & 4.0 &  \\
 & $11_{1,11}{-}10_{0,10}$   &  &  & 47 & $<$0.006 &  &  & no det. \\
 & $14_{0,14}{-}13_{1,13}$   &  &  & 60 & $<$0.01 &  &  & no det. \\
& $18_{0,18}{-}17_{1,17}$ & 7.8(0.3) & 0.23 & 80 & 1.89(0.07) & 7.8 & 7.8 &  \\
& $28_{4,24}-28_{3,25}$   &  &  & 60 & $<$0.01 &  &  & no det. \\
%\hline
$^{34}$SO$_2$ 	& $5_{1,5}{-}4_{0,4}$   & & & 32 & $<$0.006 & & & no det. \\  %\hline
OCS & 8--7  & 6.51(0.02) & 0.90 & 11 & 6.20(0.02) & 13.10 & 6.55 & $^a$ \\
 & 13--12  & 4.57(0.03) & 1.58 & 39 & 7.33(0.05) & 8.72 & 4.51 &  \\
& 19--18  & 5.37(0.02) & 1.92 & 35 & 10.46(0.04) & 11.03 & 5.01 &  \\
%\hline
OC$^{34}$S & $8{-}7$  & 7.26(0.03) & 0.14 & 7 & 1.13(0.01) & 13.63 & 6.92 &   \\
%\hline
H$_2$S 	& $1_{1,0}{-}1_{0,1}$  & 9.1(0.2) & 1.06 & 72 & 12.52(0.6)$^e$  & 12.50 & 2.76 & $^a$  \\
& $2_{2,0}{-}2_{1,1}$   & 4.15(0.04) & 1.26 & 45 & 5.40(0.05) & 7.62 & 4.11 &   \\
%\hline
H$_2$$^{34}$S & $1_{1,0}{-}1_{0,1}$   &  &  & 72 & $<$0.01 &  &  &  no det. \\
\hline 
\end{tabular}}
\medskip
$^a$ Self-absorption at $\varv_{\rm source}$; $^b$~line blend with H$_2$CO line from image band. 
\end{table}