\begin{table}%f8
\caption{\label{line-iras05358}Observed line emissions parameters for IRAS05358$+$3543.}
%\centerline
 {\small \begin{tabular}{lcccccccc}
\hline \hline
{\bf Species} & Transition  & $\Delta\varv$ & $T_{\rm mb}$ & $\sigma$ & $\int$$T_{\rm mb}$$\delta\varv$ & $\Delta\varv_{3\sigma}$ & $\Delta\varv_{1/2}$ & Comment \\ 
& & km~s$^{-1}$ & K & mK & K.km~s$^{-1}$ &  km~s$^{-1}$ &  km~s$^{-1}$ & \\
\hline
CS & 3--2   & 5.54(0.06) & 7.92 & 35 & 29.75(0.02) & 11.07 & 2.77 & $^a$ \\
 &5--4  & 3.60(0.10) & 5.14 & 59 & 16.64(0.07) & 7.37 & 3.31 & $^a$ \\
 & 7-6   &  &  & &  &  &  & no data \\
%\hline
C$^{34}$S & 3-2  & 4.30(0.16) & 1.59 & 24 & 4.10(0.01) & 7.12 & 2.51 & $^a$  \\
 & 7--6 &    &  & &  &  &  & no data \\
%\hline
SO & $3_4{-}2_3$  & 3.97(0.05) & 2.42 & 45 & 11.46(0.01) & 8.42 & 4.71 & $^a$  \\
 & $5_6{-}4_5$  & 3.31(0.05) & 2.29 & 63 & 7.09(0.06) & 6.62 & 2.91 & $^a$ \\
 &$6_5{-}5_4$  & 2.81(0.08) & 0.99 & 60 & 2.82(0.06) & 4.54 & 2.81 &  $^a$\\
 & $8_8-7_7$   &  &  & &  &  &  & no data \\ % \hline
$^{34}$SO & $3_4{-}2_3$  & 4.47(0.35) & 0.26 & 50 & 1.1 &  4.13 & 4.4 &$^a$ \\  &$8_8-7_7$   &  &  & &  &  &  & no data \\
%\hline
SO$_2$ 	& $5_{1,5}{-}4_{0,4}$  & 4.9(0.2) & 0.31 & 36 & 1.48(0.05) & 5.91 & 4.55  & \\
& $10_{0,10}{-}9_{1,9}$  & 3.9(0.4) & 0.24 & 49 & 0.70(0.06) & 1.90 & 4.81 &  \\
& $11_{1,11}{-}10_{0,10}$ &    &  & 55 & $<$0.01 &  &  & no det. \\
& $14_{0,14}{-}13_{1,13}$ & 3.89(0.3) & 0.50 & 68 & 1.49(0.09) & 4.11 & 3.41 &  \\
& $18_{0,18}{-}17_{1,17}$&    &  & &  &  &  & no data \\ 
& $28_{4,24}-28_{3,25}$ &   & & 45 & $<$0.008 &  &  & no det. \\
%  \hline
$^{34}$SO$_2$ 	& $5_{1,5}{-}4_{0,4}$   & & & 25 & $<$0.005 & & & no det. \\  %\hline
OCS & $8{-}7$   & 4.69(0.05) & 0.27 & 10 & 1.29(0.01) & 12.9 & 5.01 & $^a$ \\
& $13{-}12$  & 3.08(0.05) & 0.20 & 27 & 0.58(0.05) & 3.11 & 3.01 & $^a$ \\
& $19{-}18$ & 5.2(0.2) & 0.46 & 58 & 2.01(0.06) & 5.61 & 5.51 & $^a$ \\ 
% \hline
OC$^{34}$S 		& $8{-}7$&    &  & 10 & $<$0.003 & &  & no det. \\  %\hline
H$_2$S 	& $1_{1,0}{-}1_{0,1}$ & 4.8(0.15) & 2.56 & 53 & 9.36(0.15) & 8.46 & 3.03 & $^a$ \\
& $2_{2,0}{-}2_{1,1}$   & 2.98(0.15) & 0.37 & 44 & 0.89(0.04) & 3.91 & 3.41 &  $^a$ \\ 
% \hline
H$_2$$^{34}$S & $1_{1,0}{-}1_{0,1}$  & 1.2(0.3) & 0.24 & 77 & 0.25(0.05) & 0.83 & 1.01 & very weak line$^b$ \\
\hline 
\end{tabular}}
\medskip
$^a$ Self-absorption at  $\varv_{\rm source}$; $^b$ detected at 2$\sigma$ with two peaks @ $-15.57$ and $-16.21$~km~s$^{-1}$.
\end{table}