\begin{table}
\caption{\label{tab:flarpsc}XMM/RGS line fluxes of AR Psc$^a$.}
%\tabcolsep .pt
\begin{tabular}{lrcrrrl}
\hline \hline
 Ion & {$\lambda_{{\rm model}}$} &  
 log $T_{{\rm max}}$ & $F_{{\rm obs}}$ & $S/N$ & Ratio & Blends \\ 
\hline
%------------------------------------------------------
\ion{Si}{xiv} &  6.1804 & 7.2 & 8.06e-14 &   4.3 & --0.00 &  \\
\ion{Si}{xiii} &  6.6479 & 7.0 & 2.43e-13 &  10.2 &  0.01 & \ion{Si}{xiii}  6.6882, 6.7403 \\
\ion{Mg}{xii} &  8.4192 & 7.0 & 1.59e-13 &   5.9 & --0.09 & \ion{Mg}{xii}  8.4246 \\
\ion{Mg}{xi} &  9.1687 & 6.8 & 1.12e-13 &  10.8 &  0.00 & \ion{Mg}{xi}  9.2312 \\
\ion{Mg}{xi} &  9.3143 & 6.8 & 5.11e-14 &   7.5 &  0.09 & \ion{Ni}{xxv}  9.3400, \ion{Fe}{xxii}  9.3933 \\
\ion{Fe}{xxi} &  9.4797 & 7.0 & 1.15e-13 &  11.5 &  0.30 & \ion{Ne}{x}  9.4807,  9.4809, \ion{Ni}{xxvi}  9.5292, \ion{Fe}{xxi}  9.5443 \\
\ion{Ne}{x} &  9.7080 & 6.8 & 4.34e-14 &   7.2 & --0.16 & \ion{Ne}{x} 9.7085, \ion{Fe}{xx}  9.7269 \\
\ion{Fe}{xx} & 10.1203 & 7.0 & 5.74e-14 &   8.6 &  0.35 & \ion{Fe}{xx} 10.0529, 10.0596, \ion{Ni}{xix} 10.1100, \ion{Fe}{xix} 10.1419 \\
\ion{Ne}{x} & 10.2385 & 6.8 & 1.55e-13 &   8.2 &  0.02 & \ion{Ne}{x} 10.2396 \\
\ion{Ni}{xxiv} & 10.2770 & 7.2 & 1.23e-14 &   4.1 &  0.12 & \ion{Fe}{xx} 10.2675 \\
\ion{Fe}{xxiv} & 10.6190 & 7.3 & 8.69e-14 &  11.3 & --0.01 & \ion{Fe}{xix} 10.6414, 10.6491, \ion{Fe}{xxiv} 10.6630 \\
\ion{Fe}{xix} & 10.8160 & 6.9 & 2.33e-14 &   5.9 & --0.08 & \ion{Ne}{ix} 10.7650, \ion{Fe}{xvii} 10.7700 \\
\ion{Fe}{xxiii} & 10.9810 & 7.2 & 1.11e-13 &  13.1 &  0.00 & \ion{Ne}{ix} 11.0010, \ion{Fe}{xxiii} 11.0190, \ion{Fe}{xxiv} 11.0290 \\
\ion{Fe}{xxiv} & 11.1760 & 7.3 & 7.44e-14 &  10.9 &  0.09 & \ion{Fe}{xvii} 11.1310, \ion{Fe}{xxiv} 11.1870 \\
\ion{Fe}{xvii} & 11.2540 & 6.8 & 2.22e-14 &   6.0 & --0.05 & \ion{Fe}{xxiv} 11.2680, \ion{Fe}{xxiii} 11.2850 \\
\ion{Fe}{xviii} & 11.4230 & 6.9 & 4.36e-14 &   3.4 & --0.17 & \ion{Fe}{xxii} 11.4270, \ion{Fe}{xxiv} 11.4320, \ion{Fe}{xxiii} 11.4580 \\
\ion{Ne}{ix} & 11.5440 & 6.6 & 9.44e-14 &  12.1 &  0.15 & \ion{Fe}{xxii} 11.4900, \ion{Fe}{xviii} 11.5270, \ion{Ni}{xix} 11.5390 \\
\ion{Fe}{xxii} & 11.7700 & 7.1 & 1.86e-13 &   9.4 & --0.03 & \ion{Fe}{xxiii} 11.7360 \\
\ion{Fe}{xxii} & 11.9770 & 7.1 & 1.25e-13 &   5.7 &  0.30 & \ion{Fe}{xxii} 11.8810,  11.9320, \ion{Fe}{xxiii} 11.8980, \ion{Fe}{xxi} 11.9466, 11.9750 \\
\ion{Ne}{x} & 12.1321 & 6.8 & 8.36e-13 &  19.6 & --0.05 & \ion{Ne}{x} 12.1375 \\
\ion{Fe}{xxi} & 12.2840 & 7.0 & 1.31e-13 &   7.7 & --0.19 & \ion{Fe}{xvii} 12.2660 \\
\ion{Ni}{xix} & 12.4350 & 6.9 & 5.83e-14 &  10.6 & --0.23 & \ion{Fe}{xxi} 12.3930, 12.4220, \ion{Fe}{xxii} 12.4311, 12.4318 \\
\ion{Fe}{xxi} & 12.4990 & 7.0 & 5.01e-14 &   3.6 &  0.39 & \ion{Ni}{xxi} 12.5105, \ion{Fe}{xx} 12.5260 \\
\ion{Fe}{xx} & 12.8460 & 7.0 & 1.73e-13 &  10.9 & --0.15 & \ion{Fe}{xxi} 12.8220, \ion{Fe}{xx} 12.8240, 12.8640 \\
\ion{Fe}{xx} & 12.9650 & 7.0 & 8.99e-14 &  12.9 & --0.10 & \ion{Fe}{xx} 12.9120, 12.9920, 13.0240, \ion{Fe}{xix} 12.9330, 13.0220, \ion{Fe}{xxii} 12.9530 \\
\ion{Fe}{xx} & 13.1530 & 7.0 & 4.12e-14 &   8.5 & --0.05 & \ion{Fe}{xx} 13.1370, \ion{Fe}{xxi} 13.1155, 13.1671, 13.1678 \\
\ion{Fe}{xx} & 13.2740 & 7.0 & 3.75e-14 &   3.1 & --0.01 & \ion{Fe}{xx} 13.2909, \ion{Fe}{xxii} 13.2360, \ion{Fe}{xxi} 13.2487, \ion{Ni}{xx} 13.2560, \ion{Fe}{xix} 13.2658 \\
\ion{Fe}{xx} & 13.3089 & 7.0 & 1.88e-14 &   6.2 &  0.04 & \ion{Ni}{xx} 13.3090, \ion{Fe}{xix} 13.3191, \ion{Fe}{xviii} 13.3230 \\
\ion{Ne}{ix} & 13.4473 & 6.6 & 2.47e-13 &   9.6 &  0.02 & \ion{Fe}{xx} 13.3850, \ion{Fe}{xix} 13.4620 \\
\ion{Fe}{xix} & 13.5180 & 6.9 & 1.74e-13 &  19.2 & --0.09 & \ion{Fe}{xix} 13.4970, \ion{Fe}{xxi} 13.5070, \ion{Ne}{ix} 13.5531 \\
\ion{Ne}{ix} & 13.6990 & 6.6 & 1.69e-13 &  19.0 &  0.16 & \ion{Fe}{xix} 13.6450, 13.7315, 13.7458 \\
\ion{Fe}{xix} & 13.7950 & 6.9 & 7.97e-14 &  13.1 & --0.03 & \ion{Fe}{xx} 13.7670, \ion{Ni}{xix} 13.7790, \ion{Fe}{xvii} 13.8250 \\
\ion{Fe}{xxi} & 14.0080 & 7.0 & 9.01e-14 &  13.9 &  0.07 & \ion{Ni}{xix} 14.0430,  14.0770, \ion{Fe}{xix} 14.0717 \\
\ion{Fe}{xviii} & 14.2080 & 6.9 & 1.31e-13 &  16.8 & --0.14 & \ion{Fe}{xviii} 14.2560, \ion{Fe}{xx} 14.2670 \\
\ion{Fe}{xviii} & 14.3730 & 6.9 & 1.19e-13 &   6.7 &  0.08 & \ion{Fe}{xx} 14.3318,  14.4207,  14.4600, \ion{Fe}{xviii} 14.3430, 14.4250 \\
\ion{Fe}{xviii} & 14.5340 & 6.9 & 6.86e-14 &   4.8 &  0.14 & \ion{Fe}{xviii} 14.4856, 14.5056,  14.5710, 14.6011, \ion{Fe}{xx} 14.5146 \\
\ion{Fe}{xix} & 14.6640 & 6.9 & 3.92e-14 &   9.1 &  0.20 & \ion{Fe}{xviii} 14.6884 \\
\ion{O}{viii} & 14.8205 & 6.5 & 9.55e-14 &  14.4 &  0.17 & \ion{Fe}{xix} 14.7250, \ion{Fe}{xx} 14.7540,  14.8526, \ion{Fe}{xviii} 14.7820, \ion{O}{viii} 14.8207 \\
\ion{Fe}{xvii} & 15.0140 & 6.7 & 1.85e-13 &  12.3 & --0.13 &  \\
\ion{O}{viii} & 15.1760 & 6.5 & 1.46e-13 &  10.1 &  0.14 & \ion{Fe}{xix} 15.0790,  15.1980, \ion{O}{viii} 15.1765 \\
\ion{Fe}{xvii} & 15.2610 & 6.7 & 7.26e-14 &   6.4 &  0.12 &  \\
\ion{Fe}{xvii} & 15.4530 & 6.7 & 5.98e-14 &   6.2 &  0.53 & \ion{Fe}{xx} 15.4077, 15.5170, \ion{Fe}{xix} 15.4136, 15.4655, \ion{Fe}{xviii} 15.4940, 15.5199  \\
\ion{Fe}{xviii} & 15.8240 & 6.8 & 4.61e-14 &   3.7 &  0.22 & \ion{Fe}{xviii} 15.8700 \\
\ion{O}{viii} & 16.0055 & 6.5 & 1.36e-13 &  10.0 & --0.18 & \ion{Fe}{xviii} 16.0040, \ion{O}{viii} 16.0067 \\
\ion{Fe}{xviii} & 16.0710 & 6.8 & 5.72e-14 &   4.9 & --0.20 & \ion{Fe}{xix} 16.1100, \ion{Fe}{xviii} 16.1590 \\
\ion{Fe}{xix} & 16.2830 & 6.9 & 5.28e-14 &   6.4 &  0.46 & \ion{Fe}{xviii} 16.3200, \ion{Fe}{xix} 16.3414, \ion{Fe}{xvii} 16.3500 \\
\ion{Fe}{xvii} & 16.7800 & 6.7 & 6.91e-14 &  12.6 & --0.03 &  \\
\ion{Fe}{xvii} & 17.0510 & 6.7 & 1.71e-13 &  19.7 &  0.01 & \ion{Fe}{xvii} 17.0960 \\
\ion{Fe}{xviii} & 17.6230 & 6.8 & 3.38e-14 &   4.6 &  0.11 &  \\
\ion{O}{vii} & 17.7680 & 6.4 & 3.95e-14 &   9.3 &  0.54 & \ion{Ar}{xvi} 17.7320, 17.7420 \\
\ion{O}{vii} & 18.6270 & 6.3 & 2.78e-14 &   7.9 & --0.01 & \ion{Ar}{xvi} 18.6240, \ion{Ca}{xviii} 18.6910 \\
\ion{O}{viii} & 18.9671 & 6.5 & 6.91e-13 &  39.9 & --0.11 & \ion{O}{viii} 18.9725 \\
\ion{O}{vii} & 21.6015 & 6.3 & 6.11e-14 &  11.3 & --0.15 &  \\
\ion{O}{vii} & 22.0977 & 6.3 & 6.61e-14 &  11.7 &  0.11 & \ion{Ca}{xvii} 22.1140 \\
\ion{Ar}{xvi} & 23.5460 & 6.7 & 2.92e-14 &   4.3 &  0.01 & \ion{Ar}{xvi} 23.5900 \\
\ion{N}{vii} & 24.7792 & 6.3 & 8.23e-14 &  13.8 &  0.00 & \ion{N}{vii} 24.7846 \\
\ion{Ar}{xvi} & 24.8540 & 6.7 & 2.60e-14 &   3.4 &  0.29 & \\
\ion{Ar}{xvi} & 24.9910 & 6.7 & 2.83e-14 &   7.9 & --0.02 & \ion{Ar}{xvi} 25.0130, \ion{Ar}{xv} 25.0500 \\
\ion{C}{vi} & 26.9896 & 6.2 & 4.11e-14 &   5.7 &  0.48 & \ion{C}{vi} 26.9901 \\
\ion{C}{vi} & 28.4652 & 6.2 & 4.33e-14 &   4.6 & --0.02 & \ion{Ar}{xv} 28.3860, \ion{C}{vi} 28.4663 \\
\ion{C}{vi} & 33.7342 & 6.1 & 7.86e-14 &   6.3 & --0.45 & \ion{C}{vi} 33.7396 \\
%-----------------
\hline
\end{tabular}

\smallskip

{$^a$ Line fluxes (in erg cm$^{-2}$ s$^{-1}$) 
  measured in XMM/RGS AR Psc spectra, and corrected by the ISM absorption. 
  log $T_{\rm max}$ indicates the maximum
  temperature (K) of formation of the line (unweighted by the
  EMD). ``Ratio'' is the log($F_{{\rm obs}}$/$F_{{\rm pred}}$) 
  of the line. 
  Blends amounting to more than 5\% of the total flux for each line are
  indicated.}
\end{table}