\begin{table}%f5
  \caption{\label{lineflux3}Comparison of observed line photon fluxes.}
%\centerline
{\begin{tabular}{l@{\ }l@{\ }r@{\ }r@{\ }r@{\ }r@{\ }}		 		   \hline \hline
ion          & $\lambda_0$&Flux &Flux &Flux &Flux\\ 
             & [\AA]        &this work&Stelzer&Kastner& Ness      \\ 
\hline
Si~{\sc xiv}   & ~~6.182 &  3.9(~~2.3) &---&2.7(~~1.9) &---\\
Si~{\sc xiii}  & ~~6.648 &  3.4(~~2.2) &---&2.1(~~1.7) &---\\
Si~{\sc xiii}  & ~~6.688 &  2.4(~~2.2) &---&0.8(~~1.2) &---\\
Si~{\sc xiii}  & ~~6.740 &  2.7(~~2.2) &---&1.4(~~1.4) &---\\
Si~{\sc xiii}  & ~~f+i   &  5.1(~~3.1) &---&2.2(~~1.8) &---\\
Mg~{\sc xii}   & ~~8.423 &  4.2(~~----) &---&3.0(~~2.0) &---\\
Ne~{\sc x}     & ~~9.708 &  7.6(~~4.8) &---&2.0(~~2.1) &---\\
Ne~{\sc x}     &10.239 & 11.5(~~4.5) &---&7.8(~~2.8) &11.2(~~1.8)\\
Ne~{\sc ix}    &11.544 & 22.0(~~4.8) &---&18.0(~~4.6) &---\\
Ne~{\sc x}     &12.134 & 89.6(~~7.8) & 63(15)&73.7(~~7.8) &96.4(~~7.0)\\
Ne~{\sc ix}    &13.447 &215.0(11.0)&231(22)&122.4(11.9) &---\\
Ne~{\sc ix}    &13.553 &129.0(~~9.0) &174(11)&79.2(10.5) &---\\
Ne~{\sc ix}    &13.700 & 81.2(~~7.7) & 82(15)&35.3(~~8.6) &---\\
Ne~{\sc ix}    &~~f+i    &210.2(11.8)&256(19)&114.5(13.6) &---\\
Fe~{\sc xvii}  &15.013 & 35.9(~~6.5) &---&$\la$179.0 & 46.2(~~8.1)\\
O~{\sc viii}   &15.176 &  9.0(~~4.1) &---&$\la$15.9 &---\\
Fe~{\sc xvii}  &15.260 & 17.4(~~5.1) &---&23.2(~~8.4) &29.0(~~5.4)\\
O~{\sc viii}   &16.006 & 29.7(~~5.4) & 35(11)&35.7(10.4)&51.4(~~7.8)\\
Fe~{\sc xvii}  &16.775 & 20.4(~~4.6) &---&15.3(~~9.9)&21.4(~~5.7)\\
Fe~{\sc xvii}  &17.051 & 22.9(12.6)& 27(~9)&35.9(13.1)&52.9(~~9.0)\\
Fe~{\sc xvii}  &17.100 & 15.1(10.3)&---&25.4(12.7) &30.3(~~6.9)\\
%Fe~{\sc xvii}  &17.05+.10&38.0(16.3)&---&61.3(18.2) &---\\
O~{\sc vii}    &18.627 & 17.5(~~6.7) & 17(~4)&10.8(14.1) &---\\
O~{\sc viii}   &18.969 &229.0(12.0)&304(28)&195.7(28.0)&284.5(26.5)\\
O~{\sc vii}    &21.602 &119.0(12.0)&174(21)&91.3(36.3) &---\\
O~{\sc vii}    &21.804 &103.0(11.0)& 95(15)&105.4(40.4) &---\\
O~{\sc vii}    &22.101 & 15.3(~~6.3) &  4(~6)& $\la$57.0 &---\\
O~{\sc vii}    & ~~f+i   &118.3(12.7)& 99(16)& $\la$162 &---\\
N~{\sc vii}    &24.781 & 81.2(11.3)&118(22)&87.8(36.5) &---\\
N~{\sc vi}     &28.787 & 31.2(12.0)& 29(13)&---  &---\\
N~{\sc vi}     &29.084 & 27.1(10.0)& 13(~6)&--- &---\\
N~{\sc vi}     &29.536 &  6.0(~~6.0) &  4(~5)&--- &---\\
N~{\sc vi}     &~~f+i    & 33.1(11.7)& 17(~8)&---  &---\\
C~{\sc vi}     &33.736 & 59.3(11.0)& 78(14)&--- &---\\
\hline
\end{tabular}}
\smallskip
\par
Notes: This work, Stelzer \& Schmitt (\cite{Stelzer2004}), 
  Kastner et~al. (\cite{Kastner2002}), and Ness \& Schmitt (\cite{Ness2005}). $\lambda_0$ is the theoretical wavelength from Kelly (\cite{Kelly1987}).
  Flux in units 10$^{-6}$~photons~cm$^{-2}$~s$^{-1}$.
\end{table}