\begin{table} %t1
%\centering
\par
\caption{\label{tab1}Three parameter non-linear limb darkening coefficients.}
\par
\small\begin{tabular}{lll}
\hline\hline  %==================================================
Coefficient    &  $F166N$ filter  &  $F187N$ filter   \\ 
\hline %=========================================================
 $c_2$         &  ~2.1483        &  ~1.9508        \\ 
 $c_3$         & $-2.7763$        & $-2.4507$          \\ 
 $c_4$         &  ~1.1265        &  ~0.9770        \\ 
\hline%=========================================================
\end{tabular}
\end{table}