\begin{table}%t6
\caption{\label{tab:confphot}Comparison with previous broadband photometric studies.}
%\centering
\small
\begin{tabular}{c c c c c c c c c}
\hline\hline
 Survey & Color &  $a$ & $\sigma_{a}$ & $b$ & $\sigma_{b}$ & rms & $N$ & $N_{\rm rej}$ \\
\hline
  BR($B$) & $B-V$ & 0.05   & 0.01  &--0.13 &  0.01 & 0.02 & 296 & 4 \\
  BR($V$) & $B-V$ & 0.07   & 0.01  &--0.11 &  0.01 & 0.02 & 295 & 5 \\
  BR($R$) & $V-R$ & 0.003  & 0.010 & 0.02 &  0.01 & 0.02 & 296 & 4 \\
  BR($I$) & $V-I$ & --0.02   & 0.01  & 0.06 &  0.01 & 0.02 & 295 & 5 \\
\hline
  SA($B$) & $B-V$ &--0.08  & 0.03  & 0.07 &  0.02 & 0.05 & 95 & 1 \\
  SA($V$) & $B-V$ & 0.03  & 0.02  & 0.02 &  0.02 & 0.03 & 93 & 3 \\
  SA($R$) & $V-R$ & --0.04  & 0.04  & 0.15 &  0.02 & 0.04 & 94 & 2 \\
  SA($I$) & $V-I$ &  0.007 & 0.020 & 0.05 &  0.02 & 0.04 & 93 & 3 \\
\hline
  PI($B$) & $B-V$ & --0.17  & 0.04 &  0.06  & 0.03  & 0.07  & 134 & 1 \\
  PI($V$) & $B-V$ &  0.03  & 0.01 & --0.05  & 0.01  & 0.03  & 131 & 4 \\
  PI($I$) & $V-I$ & 0.01  & 0.02 & --0.003 & 0.020 & 0.04  & 131 & 4 \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}