\begin{table}%T3
\caption{\label{fp}Fundamental parameters for HD~50~209 computed for different values of $\Omega/\Omega_{\rm c}$ and corrected for veiling. The errors in $T_{\rm eff}$, $\log g$ and $V~ \sin~i$  are taken from the apparent parameters.}
\small
%\centering
\par
\begin{tabular}{c c c c c c c c c}
\hline
\hline
$\Omega/\Omega_{\rm c}$& $i$	& $T_{\rm eff}$	 & $\log g$	 & $V~ \sin~i$& $M$		& $L$		& $R_{\rm eq}$ 	& $f_{\rm rot}$	\\
		   & [deg] 	& [K]		 & [cgs]	 & [km~s$^{-1}$]	& [$M_{\odot}$] &[$L_{\odot}$]	&[$R_{\odot}$]  & [\cd]		\\
\hline
0.80		& $89\pm20$ 	& $13~600\pm 1500$& $3.60\pm 0.11$& $192\pm 20$	& $4.67\pm0.95$ & $2.97\pm0.39$ & $6.44\pm1.53$ & $0.60\pm0.20$ \\
0.90		& $64\pm14$ 	& $13~600\pm 1500$& $3.56\pm 0.11$& $205\pm 20$	& $4.76\pm1.02$ & $3.02\pm0.39$ & $7.27\pm1.74$ & $0.62\pm0.20$ \\
0.95		& $57\pm15$ 	& $13~600\pm 1500$& $3.53\pm 0.11$& $211\pm 20$	& $5.07\pm1.15$ & $3.08\pm0.40$ & $8.06\pm2.03$ & $0.62\pm0.22$ \\
0.99		& $55\pm12$ 	& $13~400\pm 1500$& $3.46\pm 0.11$& $221\pm 20$	& $4.99\pm1.22$ & $3.14\pm0.41$ & $9.34\pm2.35$ & $0.58\pm0.20$ \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}