\begin{table}%t1
%\centering
\par
\caption{\label{RVDATA}Radial velocity measurements of the star \corots\ obtained by SOPHIE and HARPS spectrographs from December 2007 to December 2008.}
\small \begin{tabular}{l l l}
\hline  \hline
BJD & RV & Error\\
--2~400~000 & \kms & \kms \\
\hline
\multicolumn{3}{c}{SOPHIE}  \\
%\hline
54463.4939000  & 48.947  & 0.017  \\
54465.5247100  & 48.816  & 0.028  \\
54506.3770000  & 48.767  & 0.016  \\
54525.3478500  & 48.860  & 0.020  \\
54528.2886100  & 48.933  & 0.031  \\
54544.3463300  & 48.925  & 0.026  \\
\hline
\multicolumn{3}{c}{HARPS}  \\
%\hline
54548.583775  &    48.933  &  0.014  \\
54550.577783   &   48.792  &  0.021  \\
54551.584161   &   48.865  & 0.013  \\
54553.525234   &   48.883  & 0.010  \\
54554.546158   &   48.819  & 0.012  \\
54556.554191   &   48.929  & 0.010  \\
54768.852140   &   48.820  & 0.009  \\
54769.848137   &   48.900  & 0.008  \\
54771.850953   &   48.851  & 0.009  \\
54772.841289   &   48.827  & 0.010  \\
54773.847921   &   48.900  & 0.008  \\
54802.777527   &   48.929  & 0.009  \\
54805.748602   &   48.852  & 0.012  \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}