\begin{table}%t3-t6
%\centering
\par
\caption{\label{3854}Radial-velocity measurements of E2-3854. SO stands for SOPHIE and HA for HARPS.}
\begin{tabular}{llllll}
\hline \hline
JD-2~400~000.& $\phi$& RV1 &RV2& $\sigma$& Instr.\\
             &       & [km~s$^{-1}$]& [km~s$^{-1}$]&[km~s$^{-1}$]&\\
\hline
54494.416& 0.36&  1.56&98.35 & 0.2 & SO\\
54505.364& 0.95& 80.8 &12.55 & 0.5 &SO\\
\hline
\end{tabular}
\end{table}