\begin{table}%t5
%\centering
\par
\caption{List of lines used in abundance determination using the Zeeman
spectrum.}
\small \begin{tabular}{lrcrrl}
\hline\hline
Ion & Abund. & Line & $EP$ &$\log gf$ & Notes \\
& factor & \AA & eV & &          \\
\hline
Mg~{\sc i} & vW 1.0  & 4571.096 & 0.000 & --5.691 &  \\
            &        &          &       &       &  \\
Mg~{\sc ii}&  M 1.0  & 4390.572 & 9.999 & --0.530 & blend \\
            & vW 1.0  & 4427.994 & 9.996 & --1.210 &  \\
            &  W 1.0  & 4433.988 & 9.999 & --0.910 &  \\
            & vS 2.0  & 4481.1-3 & 8.864 &  0.740 & triplet \\
            &        &          &       &       &  \\
Si~{\sc i} &   0.03 & 4392.560 & 4.930 & --1.920 & MIO \\
            &   0.03 & 4448.792 & 4.930 & --3.650 & MIO \\
            &   0.03 & 4487.688 & 4.954 & --2.220 & MIO \\
            &   0.03 & 4505.931 & 4.954 & --2.150 & MIO \\
            &   0.03 & 4551.812 & 5.082 & --3.500 & MIO \\
            &   0.03 & 4601.257 & 5.082 & --2.120 & MIO \\
            &   0.03 & 4627.383 & 5.082 & --1.520 & MIO \\
            &        &          &       &       &  \\
Si~{\sc ii}&   0.03 & 4621.418 &12.525 & --0.540 & MIO \\
            &   0.03 & 4621.722 &12.526 & --0.380 & MIO \\
            &        &          &       &       &  \\
S~{\sc i}  &   0.3  & 4429.142 & 6.860 & --1.900 & MIO \\
            &   0.3  & 4431.435 & 6.860 & --1.900 & MIO \\
            &        &          &       &       &  \\
Ca~{\sc i} &  M 1.0  & 4425.437 & 1.879 & --0.286 &  KB95 \\
            &  S 1.0  & 4434.957 & 1.886 &  0.066 &  KB95 \\
            &  M 1.0  & 4435.679 & 1.886 & --0.412 &  KB95 \\
            &  M 1.0  & 4455.887 & 1.899 & --0.414 &  KB95 \\
            & vW 1.0  & 4456.616 & 1.899 & --1.590 &  KB95 \\
            &  W 1.0  & 4578.551 & 2.521 & --0.170 &  KB95 \\
            &  W 1.0  & 4581.395 & 2.523 &  0.000 &  KB95, blend \\
            &  W 1.0  & 4585.865 & 2.526 &  0.161 &  KB95 \\
            &  S 1.0  & 4454.779 & 1.899 &  0.335 &  KB95 \\
            &         &          &       &       &  \\
Ca~{\sc ii}&  W 1.0  & 4472.053 & 6.468 & --1.634 &  KP75 \\
            &  W 1.0  & 4479.433 & 6.468 & --1.935 &  KP75 \\
            &        &          &       &       &  \\
Sc~{\sc ii}&  M 0.075& 4400.389 & 0.605 & --0.536 &  \\
            &  M 0.075& 4415.557 & 0.595 & --0.668 &  \\
            & vW 0.075& 4420.669 & 0.619 & --2.273 &  \\
            & vW 0.075& 4431.352 & 0.605 & --1.969 &  \\
            &        &          &       &       &  \\
Ti~{\sc i} & vW 2.0  & 4449.143 & 1.887 &  0.500 &  \\
            &  W 2.0  & 4533.241 & 0.848 &  0.476 &  \\
            & vW 2.0  & 4534.776 & 0.836 &  0.280 &  \\
            &        &          &       &        &  \\
Ti~{\sc ii}&  W 2.0  & 4391.031 & 1.231 & --2.240 &  \\
            &  M 2.0  & 4394.051 & 1.221 & --1.770 &  \\
            & vS 2.0  & 4395.033 & 1.084 & --0.510 &  \\
            &  M 2.0  & 4395.850 & 1.243 & --1.970 &  \\
            &  S 2.0  & 4399.772 & 1.237 & --1.220 &  \\
            &  W 1.0  & 4409.243 & 1.243 & --2.290 & blend \\
            &  M 2.0  & 4411.074 & 3.095 & --0.670 &  \\
            &  W 2.0  & 4411.925 & 1.224 & --2.550 &  \\
            &  S 2.0  & 4417.719 & 1.165 & --1.230 &  \\
            &  M 2.0  & 4418.330 & 1.237 & --1.990 &  \\
            &  W 2.0  & 4421.938 & 2.610 & --1.580 &  \\
            &  W 2.0  & 4441.734 & 1.180 & --2.270 &  \\
            & vS 2.0  & 4443.794 & 1.080 & --0.700 &  \\
            &  W 2.0  & 4444.558 & 1.116 & --2.210 &  \\
            &  S 2.0  & 4450.482 & 1.084 & --1.510 &  \\
Ti~{\sc ii}&  M 2.0  & 4464.450 & 1.161 & --1.810 &  \\
 & vS 2.0  & 4468.507 & 1.131 & --0.600 &  \\
            &  M 2.0  & 4488.331 & 3.124 & --0.510 &  \\
            & vW 2.0  & 4493.513 & 1.080 & --2.830 &  \\
            & vW 2.0  & 4500.353 & 1.084 & --3.340 &  \\
            & vS 2.0  & 4501.273 & 1.116 & --0.760 &  \\
            &  W 2.0  & 4518.327 & 1.080 & --2.640 &  \\
\hline 
            &  M 2.0  & 4524.687 & 1.231 & --2.111 &  DNF \\
            &  M 2.0  & 4529.474 & 1.572 & --1.650 &  \\
            & vS 2.0  & 4533.969 & 1.237 & --0.540 &  \\
            &  W 2.0  & 4544.028 & 1.243 & --2.530 &  \\
            &  W 2.0  & 4545.133 & 1.131 & --2.460 &  \\
            &  S 2.0  & 4563.761 & 1.221 & --0.790 & \\
            & vW 2.0  & 4568.314 & 1.224 & --2.65  & KB95 \\
            & vS 2.0  & 4571.968 & 1.572 & --0.230 & \\
            &        &          &       &        & \\
Cr~{\sc i}  & W 1.0  & 4540.488 & 2.544 & --2.515 & \\
            &  W 1.0  & 4540.734 & 3.104 &  0.028 & \\
            &  W 1.0  & 4545.945 & 0.941 & --1.370 & \\
            & vW 1.0  & 4600.741 & 1.004 & --1.260 & \\
            & vW 1.0  & 4622.453 & 3.551 & --0.040 & \\
            &        &          &       &        & \\
Cr~{\sc ii} & W 1.0  & 4539.595 & 4.042 & --2.290 & \\
            &  M 1.0  & 4554.988 & 4.071 & --1.281 & \\
            & vS 1.0  & 4558.650 & 4.073 & --0.449 & \\
            &  W 1.0  & 4565.740 & 4.042 & --1.820 & \\
            &  S 1.0  & 4588.199 & 4.071 & --0.627 & \\
            &  M 1.0  & 4592.049 & 4.074 & --1.221 & \\
            &  M 1.0  & 4616.629 & 4.072 & --1.361 & \\
            &  M 1.0  & 4618.803 & 4.074 & --1.110 & KB95 \\
            &        &          &       &        & \\
Fe~{\sc i}  &vS 1.0  & 4404.750 & 1.557 & --0.142 & \\
            &  W 1.0  & 4408.413 & 2.198 & --1.775 & \\
            &  S 1.0  & 4415.123 & 1.608 & --0.615 & \\
            &  M 1.0  & 4427.310 & 0.052 & --2.924 & blend \\
            &  W 1.0  & 4430.614 & 2.223 & --1.659 & \\
            &  W 1.0  & 4433.219 & 3.654 & --0.700 & \\
            &  M 1.0  & 4442.339 & 2.198 & --1.255 & \\
            & vW 1.0  & 4446.832 & 3.686 & --1.320 & \\
            &  M 1.0  & 4447.717 & 2.223 & --1.342 & \\
            &  M 1.0  & 4459.118 & 2.176 & --1.279 & \\
            &  M 1.0  & 4466.552 & 2.831 & --0.600 & \\
            &  M 1.0  & 4476.019 & 2.845 & --0.819 & blend \\
            &  M 1.0  & 4482.253 & 2.223 & --1.482 & blend \\
            & vW 1.0  & 4482.739 & 3.654 & --1.350 & \\
            &  M 1.0  & 4484.220 & 3.602 & --0.720 & KB95 \\
            &  W 1.0  & 4485.676 & 3.686 & --1.020 & \\
            & vW 1.0  & 4490.084 & 3.017 & --1.580 & \\
            & vW 1.0  & 4490.762 & 3.943 & --1.158 & blend \\
            &  M 1.0  & 4494.563 & 2.198 & --1.136 & \\
            & vW 1.0  & 4517.525 & 3.071 & --1.858 & \\
            &  W 1.0  & 4531.148 & 1.485 & --2.155 & \\
            &  W 1.0  & 4547.847 & 3.546 & --0.780 & KB95 \\
            & vW 1.0  & 4560.088 & 3.602 & --1.920 & \\
            & vW 1.0  & 4587.128 & 3.573 & --1.737 & \\
            & vW 1.0  & 4598.117 & 3.283 & --1.570 & \\
            & vW 1.0  & 4602.001 & 1.608 & --3.154 & \\
            &  W 1.0  & 4602.941 & 1.485 & --2.209 & \\
            &  W 1.0  & 4607.647 & 3.266 & --1.545 & \\
            &  W 1.0  & 4611.284 & 3.654 & --0.670 & KB95 \\
Fe~{\sc i}&  W 1.0  & 4625.045 & 3.241 & --1.340 & \\
            &         &          &       &        & \\
Fe~{\sc ii}&  W 1.0  & 4413.601 & 2.676 & --3.870 & KB95  \\
            &  S 1.0  & 4416.830 & 2.778 & --2.600 & KB95 \\
            & vW 1.0  & 4446.237 & 5.956 & --2.439 & \\
            &  W 1.0  & 4472.929 & 2.844 & --3.430 & \\
            &  S 1.0  & 4491.405 & 2.856 & --2.89  & KP75 \\
            &  S 1.0  & 4508.288 & 2.856 & --2.41  & KP75 \\
            &  S 1.0  & 4515.339 & 2.844 & --2.450 & \\
            &  S 1.0  & 4520.224 & 2.807 & --2.600 & \\
            &  S 1.0  & 4522.634 & 2.844 & --2.030 & \\
            &  M 1.0  & 4541.524 & 2.856 & --3.050 & KB95 \\
\hline 
            &  S 1.0  & 4555.893 & 2.828 & --2.160 & \\
            &  M 1.0  & 4576.340 & 2.844 & --2.920 & \\
            &  M 1.0  & 4582.835 & 2.844 & --3.090 & \\
            & vS 1.0  & 4583.837 & 2.807 & --1.860 & blend \\
            & vW 1.0  & 4601.378 & 2.891 & --4.428 &  \\
            &  M 1.0  & 4620.521 & 2.828 & --3.29  & NIST \\
            &         &          &       &        & \\
Ni~{\sc i} &  W 1.0  & 4546.920 & 4.165 & --0.271 & \\
            &  W 1.0  & 4604.982 & 3.480 & --0.250 & \\
            &         &          &       &        & \\
Zr~{\sc ii}&  W 1.5  & 4440.452 & 1.208 & --1.127 & \\
            &  W 1.5  & 4443.008 & 1.486 & --0.330 & \\
            &  W 1.5  & 4457.431 & 1.840 & --0.800 & \\
            &  W 1.5  & 4496.980 & 0.713 & --0.860 & \\
            &          &          &       &        & \\
Ba~{\sc ii}&  S 2.5  & 4554.029 & 0.000 &  0.170 & \\
\hline
\end{tabular}
\medskip 
Note: Symbols in the second column indicate line stregth: vW = very
weak, W = weak, M = medium, S = strong, vS = very strong. In the last column
the source of the \textit{gf}-value is given when other than VALD values are used. DNF = does not fit with either \textit{gf}-value; MIO = missing in the observed spectrum; blend~=~two lines of the same species.
\end{table}