\begin{table}%t1
\caption{\label{tbl_phot}Photometry of NLTT~11748.}
\small%\centerline
 {
\begin{tabular}{lcc}
\hline\hline
Band & Measurement & Model$^a$ \\
\hline
FUV & $21.644\pm0.291$ & 21.839 \\
NUV & $18.673\pm0.047$ & 18.494 \\
$V$   & $16.5\pm0.3$     & 16.493 \\
$J$   & $15.873\pm0.077$ & 15.933 \\
$H$   & $15.777\pm0.137$ & 15.768 \\
$K_{\rm S}$ & $16.904$: & 15.700 \\
\hline
\end{tabular}}
\medskip
$^a$ Based on best model fit including $(E(B-V),R_V) = (0.10, 3.2)$. See Sect.~4.
\end{table}