\begin{table}%t1
%\centering
\par
\caption{\label{table:obs_radio}Observational and derived parameters of the radio data.}
%
\par
\small           
\begin{tabular}{ccccc}
\hline
\hline
Frequency   & Beam & PA&Noise & Flux density \\
(MHz)  & (\s$ \times $\s) &$^\circ$ & (mJy beam$^{-1}$) & (Jy)\\
\hline
&&{\bf Kes 79}&&\\
74&  $39.0\times36.0$&$-47$  & 60&$76\pm 10$   \\
324 &$13.3\times13.2$& $-47$  & 5.8 &$39\pm 8$  \\
1500 & $18.6\times17.0$&$-65.12$  & 1.24&$1.0 \pm1.5$ \\
4800 & $14.5\times13.0$&$-84.8$&0.34&$-$  \\
\hline
&&{\bf G352.7-0.1}&&\\
1400 &$37.0\times33.0$& 18.33     &1  & $3.1\pm0.3$   \\
4800 &$12.0\times 9.0$& $-41.34$  &0.2& $-$   \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}