\begin{table}%t4
\caption{\label{photometry}Photometry ($AB$~magnitudes) of sample sources in the GOODS passbands with their 1$\sigma$ errors.}
\par
%\centering
\par
\begin{tabular}{llllllllllllll} 
\hline\hline \noalign{\smallskip} 
GDS-id   &  $r_{\rm e}$($''$)   &  $z$   &  IRAC4   &  IRAC3   &  IRAC2   &  IRAC1   &  $K$s   &  $H$   &  $J$   &  $z$   &  $i$   & $V$  &  $B$  \\
\hline
J033229.14-274852.6   & 0.138 & 3.597 & --24.54 & --24.40 & 24.15 $\pm$ 0.21 & 24.32 $\pm$ 0.15 & 24.20 $\pm$ 0.10 & 24.56 $\pm$ 0.13 & 24.60 $\pm$ 0.13 & 24.40 $\pm$ 0.03 & 24.48 $\pm$ 0.03 & 24.89 $\pm$ 0.02 & 26.25 $\pm$ 0.09\\
J033201.84-274206.6   & 0.169 & 3.603 &  ...   &  ...   & 23.32 $\pm$ 0.14 & 23.59 $\pm$ 0.11 & 23.77 $\pm$ 0.08 & 25.21 $\pm$ 0.18 & --25.90 & 25.00 $\pm$ 0.06 & 25.06 $\pm$ 0.05 & 25.14 $\pm$ 0.03 & 27.16 $\pm$ 0.37\\
J033217.13-274217.8   & 0.127 & 3.617 & --24.50 & --24.50 & 24.80 $\pm$ 0.27 & 25.04 $\pm$ 0.22 & 25.04 $\pm$ 0.15 & 24.67 $\pm$ 0.13 & 25.72 $\pm$ 0.22 & 24.98 $\pm$ 0.05 & 25.03 $\pm$ 0.04 & 25.12 $\pm$ 0.03 & 26.92 $\pm$ 0.17\\
J033233.33-275007.4   & 0.138 & 3.791 & --24.44 & --24.96 & 25.03 $\pm$ 0.30 & 25.21 $\pm$ 0.23 & 24.99 $\pm$ 0.15 & 24.81 $\pm$ 0.14 & 24.62 $\pm$ 0.13 & 24.70 $\pm$ 0.04 & 24.72 $\pm$ 0.03 & 24.99 $\pm$ 0.02 & 27.35 $\pm$ 0.12\\
J033236.83-274558.0   & 0.153 & 3.797 & --23.97 & --24.57 & 24.11 $\pm$ 0.24 & 24.10 $\pm$ 0.16 & 24.55 $\pm$ 0.13 & 24.57 $\pm$ 0.13 & 24.55 $\pm$ 0.13 & 24.54 $\pm$ 0.02 & 24.62 $\pm$ 0.02 & 25.16 $\pm$ 0.02 & 27.50 $\pm$ 0.14\\
J033240.38-274431.0   & 0.111 & 4.12 & --24.48 & --24.82 & 25.10 $\pm$ 0.37 & 24.59 $\pm$ 0.21 & 24.93 $\pm$ 0.15 & 24.59 $\pm$ 0.13 & 25.38 $\pm$ 0.19 & 24.99 $\pm$ 0.04 & 25.07 $\pm$ 0.03 & 25.64 $\pm$ 0.04 & --28.70\\
J033234.36-274855.8   & 0.251 & 4.138 & --23.91 & 23.70 $\pm$ 0.40 & 23.47 $\pm$ 0.15 & 23.34 $\pm$ 0.10 & 23.63 $\pm$ 0.08 & 24.03 $\pm$ 0.10 & 24.29 $\pm$ 0.11 & 24.10 $\pm$ 0.02 & 24.25 $\pm$ 0.02 & 25.23 $\pm$ 0.03 & 28.00 $\pm$ 0.29\\
J033248.24-275136.9   & 0.146 & 4.374 & --24.54 & --24.54 & 25.00 $\pm$ 0.31 & 24.46 $\pm$ 0.14 & 24.93 $\pm$ 0.15 & 25.82 $\pm$ 0.25 & 24.75 $\pm$ 0.13 & 24.81 $\pm$ 0.04 & 24.91 $\pm$ 0.03 & 25.78 $\pm$ 0.05 & --28.51\\
J033257.17-275145.0   & 0.173 & 4.76 & --24.55 & --24.54 & 24.87 $\pm$ 0.25 & 24.32 $\pm$ 0.13 & 24.36 $\pm$ 0.11 & 24.77 $\pm$ 0.14 & 25.22 $\pm$ 0.17 & 24.54 $\pm$ 0.03 & 24.53 $\pm$ 0.03 & 25.79 $\pm$ 0.06 & --28.60\\
J033229.29-275619.5   & 0.156 & 4.762 & 21.31 $\pm$ 0.24 & 22.52 $\pm$ 0.25 & 23.05 $\pm$ 0.12 & 23.00 $\pm$ 0.08 & ...   &  ... &  ...  & 24.86 $\pm$ 0.05 & 25.12 $\pm$ 0.04 & 26.93 $\pm$ 0.14 & --28.86\\
J033210.03-274132.7   & 0.112 & 4.811 & --24.5 & --24.60 & 24.46 $\pm$ 0.31 & 24.27 $\pm$ 0.16 & 25.25 $\pm$ 0.18 & 24.54 $\pm$ 0.13 & 25.02 $\pm$ 0.19 & 24.94 $\pm$ 0.05 & 25.12 $\pm$ 0.05 & 26.78 $\pm$ 0.12 & --28.61\\
J033221.30-274051.2   & 0.155 & 5.292 & --24.5 & --24.29 & 25.15 $\pm$ 0.32 & 25.68 $\pm$ 0.29 & 25.32 $\pm$ 0.18 &  ...   & 25.71 $\pm$ 0.22 & 25.14 $\pm$ 0.08 & 25.13 $\pm$ 0.10 & 28.33 $\pm$ 0.25 & --29.50\\
J033245.43-275438.5   & 0.190 & 5.375 & --24.5 & --24.50 & 24.02 $\pm$ 0.19 & 24.71 $\pm$ 0.18 & 24.86 $\pm$ 0.14 & 24.94 $\pm$ 0.15 & 24.88 $\pm$ 0.14 & 25.00 $\pm$ 0.05 & 25.70 $\pm$ 0.07 & --28.97 & --28.76\\
J033237.63-275022.4   & 0.263  & 5.518 & --24.24 & --24.24 & 24.57 $\pm$ 0.30 & 24.69 $\pm$ 0.24 & 25.40 $\pm$ 0.31 & 24.60 $\pm$ 0.20 & 25.82 $\pm$ 0.25 & 25.71 $\pm$ 0.10 & 26.28 $\pm$ 0.22 & --29.50 & --29.50\\
J033218.92-275302.7   & 0.109 & 5.563 & 23.15 $\pm$ 0.20 & 23.70 $\pm$ 0.31 & 23.37 $\pm$ 0.08 & 23.20 $\pm$ 0.07 & 24.45 $\pm$ 0.11 & 24.96 $\pm$ 0.14 & 24.73 $\pm$ 0.11 & 24.53 $\pm$ 0.04 & 25.18 $\pm$ 0.05 & 27.48 $\pm$ 0.03 & --28.75\\
J033225.61-275548.7   & 0.110 & 5.786 & --24.61 & --24.60 & 24.45 $\pm$ 0.19 & 24.04 $\pm$ 0.11 & 25.04 $\pm$ 0.15 & 24.81 $\pm$ 0.14 & 24.61 $\pm$ 0.12 & 24.42 $\pm$ 0.04 & 26.32 $\pm$ 0.17 & 27.67 $\pm$ 0.23 & --29.51\\
J033246.04-274929.7   & 0.120 & 5.787 & --24.49 & --24.49 & 25.65 $\pm$ 0.39 & 26.10 $\pm$ 0.32 & 25.49 $\pm$ 0.19 & 25.66 $\pm$ 0.21 & 25.85 $\pm$ 0.22 & 26.26 $\pm$ 0.14 & 27.83 $\pm$ 0.45 & --29.08 & --29.21\\
J033240.01-274815.0   & 0.120 & 5.828 & --24.6 & --24.80 & 24.48 $\pm$ 0.20 & 24.49 $\pm$ 0.14 & 25.32 $\pm$ 0.17 & 25.00 $\pm$ 0.13 & 25.07 $\pm$ 0.15 & 25.21 $\pm$ 0.06 & 26.52 $\pm$ 0.15 & --29.65 & --29.46\\
\hline 
\end{tabular}
\tablefoot {Negative numbers indicate upper limits. Also given are the half-light radii and the 
redshift measured from~\lya.}
\end{table}