\begin{table}%t14
%\centering
\par
\caption{\label{res9}Results from the abundance analysis of 
HD~36285 (B2~V).}
\scriptsize \small \begin{tabular}{ccccc}
\hline\hline\noalign{\smallskip}
HD~36285 & 
\multicolumn{3}{c}{\Teff~=~20600 K, \grav~=~4.0 dex} & \micro(Si)=1.7  \\
\hline
\noalign{\smallskip}
Line & $EW$ & $\Delta$$EW$ & $\epsilon_{\rm Si}$ & $\Delta\epsilon_{\rm Si}$ \\
 & (m\AA) & (m\AA) & (dex) & (dex) \\
\hline
\noalign{\smallskip}
%----------------------
 SiII3856 &  41 &  2 & 7.38 & 0.07 \\
 SiII3862 &  37 &  5 & 7.52 & 0.19 \\
 SiII6347 &  61 &  4 & 7.60 & 0.09 \\
 SiII6371 &  45 &  3 & 7.53 & 0.08 \\
SiIII4552 & 110 &  1 & 7.49 & 0.02 \\
SiIII4567 &  88 &  2 & 7.44 & 0.04 \\
SiIII4574 &  59 &  1 & 7.51 & 0.03 \\
SiIII5739 &  53 &  2 & 7.46 & 0.05 \\
%----------------------
\hline
\noalign{\smallskip}
\multicolumn{3}{c}{} & 
%----------------------
 {\bf $\epsilon_{\rm Si}$~=~ 7.49} & 
 \multicolumn{1}{r}{$\Delta\epsilon_{\rm Si}$($\sigma$)~=~0.06} \\
 &  \multicolumn{2}{r}{$\Delta$\micro(Si)~=~0.5}  & $\Rightarrow$ &
 \multicolumn{1}{r}{$\Delta\epsilon_{\rm Si}$(\micro)~=~0.05} \\
%----------------------
\end{tabular}
\scriptsize\small \begin{tabular}{ccccc}
\hline\hline \noalign{\smallskip}
HD~36285 & \multicolumn{3}{c}{\Teff~=~20~600~K, \grav~=~4.0~dex} & \micro(O)=5.5 \\
\hline
\noalign{\smallskip}
  OII3945 &  26 &  3 & 8.79 & 0.12 \\
  OII3954 &  41 &  3 & 8.79 & 0.09 \\
  OII4317 &  46 &  5 & 8.74 & 0.12 \\
  OII4319 &  42 &  3 & 8.69 & 0.08 \\
  OII4366 &  42 &  4 & 8.65 & 0.11 \\
  OII4414 &  63 &  3 & 8.70 & 0.06 \\
  OII4416 &  50 &  3 & 8.74 & 0.07 \\
  OII4452 &  26 &  3 & 8.88 & 0.12 \\
  OII4638 &  46 &  3 & 8.94 & 0.08 \\
  OII4650 &  78 &  4 & 8.70 & 0.07 \\
  OII4661 &  46 &  2 & 8.80 & 0.05 \\
  OII4673 &  12 &  3 & 8.68 & 0.21 \\
  OII4676 &  36 &  3 & 8.66 & 0.09 \\
  OII6721 &  15 &  4 & 8.99 & 0.23 \\
  OII4069 &  81 &  6 & 8.86 & 0.10 \\
  OII4072 &  55 &  4 & 8.80 & 0.11 \\
  OII4078 &  24 &  4 & 8.91 & 0.19 \\
  OII4086 &  24 & 10 & 8.78 & 0.48 \\
  OII4906 &  16 &  3 & 8.85 & 0.17 \\
  OII4941 &  16 &  5 & 8.84 & 0.29 \\
  OII4943 &  25 &  3 & 8.91 & 0.12 \\
\hline
\noalign{\smallskip}
 \multicolumn{3}{c}{} & 
 {\bf $\epsilon_{\rm O}$~=~ 8.80} & 
 \multicolumn{1}{r}{$\Delta\epsilon_{\rm O}$($\sigma$)~=~0.10} \\
 &  \multicolumn{2}{r}{$\Delta$\micro(O)~=~1.5}  & $\Rightarrow$ &
 \multicolumn{1}{r}{$\Delta\epsilon_{\rm O}$(\micro)~=~0.06} \\
\end{tabular}
\vspace*{5mm}
\end{table}