\begin{table}%t16
%\centering
\par
\caption{\label{res11}Results from the abundance analysis of 
HD~36629 (B2~V).}
\scriptsize \small \begin{tabular}{ccccc}
\hline\hline
\noalign{\smallskip}
HD~36629 & 
\multicolumn{3}{c}{\Teff~=~20~000~K, \grav~=~4.1~dex} & \micro(Si)=1.0  \\
\hline
\noalign{\smallskip}
Line & $EW$ & $\Delta$$EW$ & $\epsilon_{\rm Si}$ & $\Delta\epsilon_{\rm Si}$ \\
 & (m\AA) & (m\AA) & (dex) & (dex) \\
\hline
\noalign{\smallskip}
 SiII3856 &  52 &  2 & 7.58 & 0.07 \\
 SiII3862 &  42 &  2 & 7.55 & 0.08 \\
 SiII6347 &  65 &  3 & 7.62 & 0.07 \\
 SiII6371 &  48 &  2 & 7.53 & 0.06 \\
SiIII4552 &  90 &  1 & 7.52 & 0.02 \\
SiIII4567 &  73 &  1 & 7.49 & 0.02 \\
SiIII4574 &  46 &  1 & 7.51 & 0.03 \\
SiIII5739 &  42 &  2 & 7.53 & 0.06 \\
\hline
\noalign{\smallskip}
\multicolumn{3}{c}{} &  {\bf $\epsilon_{\rm Si}$~=~ 7.54} & 
 \multicolumn{1}{r}{$\Delta\epsilon_{\rm Si}$($\sigma$)~=~0.04} \\
 &  \multicolumn{2}{r}{$\Delta$\micro(Si)~=~0.5}  & $\Rightarrow$ &
 \multicolumn{1}{r}{$\Delta\epsilon_{\rm Si}$(\micro)~=~0.05} \\
\end{tabular}
\scriptsize \small \begin{tabular}{ccccc}
\hline\hline
\noalign{\smallskip}
HD~36629 & \multicolumn{3}{c}{\Teff~=~20~000~K, \grav~=~4.1~dex} & \micro(O)=6.0 \\
\hline
  OII3945 &  24 &  2 & 8.91 & 0.09 \\
  OII3954 &  28 &  2 & 8.68 & 0.07 \\
  OII4317 &  37 &  3 & 8.77 & 0.09 \\
  OII4319 &  30 &  2 & 8.63 & 0.07 \\
  OII4366 &  30 &  2 & 8.59 & 0.07 \\
  OII4414 &  50 &  2 & 8.69 & 0.05 \\
  OII4416 &  40 &  2 & 8.75 & 0.06 \\
  OII4452 &  16 &  1 & 8.74 & 0.06 \\
  OII4638 &  36 &  1 & 8.95 & 0.03 \\
  OII4641 &  41 &  1 & 8.63 & 0.03 \\
  OII4650 &  59 &  3 & 8.65 & 0.07 \\
  OII4661 &  32 &  2 & 8.72 & 0.07 \\
  OII4673 &  11 &  3 & 8.82 & 0.23 \\
  OII4676 &  27 &  2 & 8.65 & 0.07 \\
  OII4069 &  64 &  3 & 8.88 & 0.06 \\
  OII4072 &  45 &  2 & 8.83 & 0.06 \\
  OII4076 &  55 &  3 & 8.85 & 0.08 \\
  OII4078 &  15 &  2 & 8.79 & 0.13 \\
  OII4943 &  16 &  3 & 8.83 & 0.17 \\
\hline
\noalign{\smallskip}
 \multicolumn{3}{c}{} &  {\bf $\epsilon_{\rm O}$~=~ 8.76} & 
 \multicolumn{1}{r}{$\Delta\epsilon_{\rm O}$($\sigma$)~=~0.10} \\
 &  \multicolumn{2}{r}{$\Delta$\micro(O)~=~1.7}  & $\Rightarrow$ &
 \multicolumn{1}{r}{$\Delta\epsilon_{\rm O}$(\micro)~=~0.06} \\
\end{tabular}
\vspace*{2mm}
\end{table}