\begin{table}%t8
%\centering
\par
\caption{\label{res3}Results from the abundance analysis of 
HD~36960 (B0.5~V).}
  \scriptsize  \small \begin{tabular}{ccccc}
\hline\hline\noalign{\smallskip}
HD~36960 &  \multicolumn{3}{c}{\Teff~=~28~900~K, \grav~=~3.9~dex} & \micro(Si)=5.4\\
\hline
Line & $EW$ & $\Delta$$EW$ & $\epsilon_{\rm Si}$ & $\Delta\epsilon_{\rm Si}$ \\
 & (m\AA) & (m\AA) & (dex) & (dex) \\
\hline
SiIII4552 & 211 &  5 & 7.53 & 0.06 \\
SiIII4567 & 179 &  5 & 7.51 & 0.06 \\
SiIII4574 & 116 &  5 & 7.52 & 0.07 \\
 SiIV4089 & 160 & 11 & 7.55 & 0.15 \\
 SiIV4116 & 127 &  9 & 7.52 & 0.14 \\
 SiIV4212 &  28 &  4 & 7.50 & 0.14 \\
 SiIV4631 &  37 &  3 & 7.54 & 0.08 \\
\hline
\noalign{\smallskip}
\multicolumn{3}{c}{} &  {\bf $\epsilon_{\rm Si}$~=~7.53} & 
\multicolumn{1}{r}{$\Delta\epsilon_{\rm Si}$($\sigma$)~=~0.02} \\
& \multicolumn{2}{r}{$\Delta$\micro(Si)~=~0.6}  & $\Rightarrow$ &
\multicolumn{1}{r}{$\Delta\epsilon_{\rm Si}$(\micro)~=~0.06} \\
\end{tabular}
\scriptsize \small \begin{tabular}{ccccc}
\noalign{\smallskip}
\hline\hline\noalign{\smallskip}
HD~36960 & 
\multicolumn{3}{c}{\Teff~=~28~900 K, \grav~=~3.9~dex} & \micro(O)=5.9 \\
\hline
\noalign{\smallskip}
%----------------------
  OII3945 &  68 &  6 & 8.78 & 0.11 \\
  OII3954 &  96 &  7 & 8.71 & 0.10 \\
  OII3982 &  61 &  6 & 8.63 & 0.11 \\
  OII4317 & 125 &  7 & 8.71 & 0.08 \\
  OII4319 & 125 &  6 & 8.78 & 0.08 \\
  OII4366 & 113 &  5 & 8.66 & 0.07 \\
  OII4414 & 165 &  5 & 8.66 & 0.06 \\
  OII4416 & 141 &  5 & 8.75 & 0.06 \\
  OII4452 &  50 &  5 & 8.54 & 0.10 \\
  OII4661 & 127 &  5 & 8.87 & 0.08 \\
  OII4673 &  46 &  5 & 8.85 & 0.12 \\
  OII4676 & 101 &  5 & 8.66 & 0.08 \\
  OII4696 &  30 &  3 & 8.78 & 0.09 \\
  OII6641 &  47 &  6 & 8.81 & 0.12 \\
  OII6721 &  76 &  9 & 8.77 & 0.12 \\
  OII4078 &  60 &  4 & 8.81 & 0.09 \\
  OII4891 &  34 & 10 & 8.64 & 0.27 \\
  OII4906 &  61 &  6 & 8.71 & 0.11 \\
  OII4941 &  54 & 10 & 8.54 & 0.19 \\
  OII4943 &  75 &  4 & 8.54 & 0.06 \\
  OII4956 &  23 &  4 & 8.72 & 0.14 \\
\hline
\noalign{\smallskip}
 \multicolumn{3}{c}{} & 
 {\bf $\epsilon_{\rm O}$~=~ 8.71} & 
 \multicolumn{1}{r}{$\Delta\epsilon_{\rm O}$($\sigma$)~=~0.10} \\
 &  \multicolumn{2}{r}{$\Delta$\micro(O)~=~0.8}  & $\Rightarrow$ &
 \multicolumn{1}{r}{$\Delta\epsilon_{\rm O}$(\micro)~=~0.04} \\
\end{tabular}
\vspace*{2mm}
\end{table}