\begin{table}
\caption{\label{taba1}Data base of optical IS absorption lines.}
\begin{tabular}{llllllllll}
\hline
\hline
\noalign{\smallskip}
Pa-&
HD  &
$l$&
$b$  &
$d$ &
sp.  &
$V$ &
$\delta V$ & 
Ref. & 
Comments \\
nel &    
&
(o)    & 
(o)  &
(pc) & 
    &
(km~s$^{-1}$)   &
(km~s$^{-1}$)& 
    &   \\
(1)      &
(2)    & 
(3)  & 
(4) &  
(5)&   
(6)   &
(7)   &  
(8)&
(9)&
(10) \\
\hline
1&116658 &316.1  &+50.8 & 80h & NaI &  --7.3   &3     &   42&$\alpha$ Vir\\
&140873  &365.5  &+39.0 & 125h&     &  +3.3   &5     &   40&\\
&141569  &364.2  &+36.9 & 99h &     &  +0.4   &4     &    3&\\    
&        &       &      &     &     &  +0.1   &0.3   &    8&\\
&        &       &      &     &KI   &  +0.2   &0.3   &    8&\\      
&146931  &366.2  &+29.1 & 279d& NaI &  --12.7, -0.7   &4.0   &    3&\\
&149757  &366.3  &+23.6 & 140h&     &  --15.4, -0.7   &6.0   &   5&$\zeta$ Oph\\
&        &       &      &     &     & --14.7, -14.3, -6.6,~--5.1,~--2.4,~--1.0,&0.5&15&\\
&        &       &      &     &     &0.0,~+1.3,~+2.9,~+5.0                 &0.5&15&\\
&        &       &      &     &     & --14.0,~--12.0,~--5.0,~--2,~--0.5,~+3       &0.7&16&\\
&        &       &      &     &     & --2.5    & 4.5   &   7&\\
&        &       &      &     &     &  --15.0,~--2.4  &4   &   3&\\
&        &       &      &     &  KI &  --1.0,0.0,~+1.3 &1.1 &    33&\\
&        &       &      &     &     &  --1.2   &8 &   34&\\
&        &       &      &     &Na~I~&  --13.5,~--11,~--3.5,~--0.4,~+1.4,~+5  &0.5 &   47&\\
&        &       &      &     &KI   &  --4.5,~--2.4,~--0.9,~+0.2,~+1.5     &0.8 &   36&\\ 
&116658  &316.1  &+50.8 & 80h &Ca~II&--7.1,~+0.8&3   & 42 &$\alpha$ Vir  \\
&        &       &      &     &     &--8.5,~--1.5,~--0.1  &2&28 & \\
&        &       &      &     &     &--7.1,~+0.8       &3  &52c & \\
&120086  &329.6  &+57.5 & 300d&     &--18.4,~--4.9      &6  &2 & \\
&        &       &      &     &Ti II&--14.2,~--1.7      &6  &2 & \\
&141569  &364.2  &+36.9 & 99h &Ca~II&--15.1,~--0.1      &0.3&8 & \\
&148833  &368.0  &+26.6 &123h &     &--11.4,~+1.2      &6  &2 & \\
&149757  &366.3  &+23.6 &140h &     &--0.5            &6  &5 &$\zeta$ Oph \\
&        &       &      &     &     &--14             &3.7&14 &\\
&        &       &      &     &     &--17.4,~--14.6,~--12.1,~--8.4,~--4.5,~--2.2, &  0.7 & 16 & \\
&        &       &      &     &     &--0.4,~+1.7       &   0.7& 16 & \\
&        &       &      &     &     &--13.7,~--1.2      &4.5&7  & \\
&        &       &      &     &Ti II&+1.6            &4.5&7 & \\
&        &       &      &     &Ca~II&--2              &4  &48 &4 components \\
\hline                              
2&142039 &372.9  &+41.1 & 90  &Ca~II&--2.6,~+17.8,~+37.3&4&3  & \\
&142930  &373.1  &+39.7 &132h &     &--8.1,~--0.7       & 4 & 3 & \\
&153212  &378.0  &+24.4 &242d &     &+0.4, +5.2      & 4 & 3   & \\
&153605  &378.7  &+24.1 &150  &     &0.0,~+4.7        & 4 & 3   & \\
&156825  &378.3  &+18.3 &100h &     &--8.6            & 4 & 3    & \\
&157280  &378.0  &+17.4 &140  &     &--9.3,0.0,~+6.4   & 4 & 3 & \\  
&157333  &379.0  &+17.8 &130  &     &--9.2,~--1.0,~--7.1,~+3.5&4   & 3 & \\
&157841  &376.8  &+15.7 &175h &     &--10.2,~--1.0.+5.0,~--0.5&4   &3 & \\
&        &       &      &     &Na~I~&--8.9,~+1.9,~+4.7  &0.3 &8& \\
&        &       &      &     &Ca~II&--15.0,~--8.7,~--2.2,~+4.7,~+1.9,&0.3&8&\\
&        &       &      &     &K I  &--2.0,~+1.9       &0.3   &8 & \\
\hline                  
3&93474  &270.0  &+30.3 & 163h&Na~I~&--5.0            &4.0& 3& \\
&94473   & 272.8 &+29.2 & 278d&     &--20.4,~--3.4,~+1.4 &4.0& 3& \\
&116658  & 316.1 &+50.8 & 80h &     &--7.3            &3.0  &42 & \\
& 97277  &274.8  &+34.5 &  82h&Ca~II&--6.1,~+1.4       &3    &52c  &\\
&104337  &286.9  &+41.6 &460  &Ti II&--2,~--9           & 3.7  & 14  &1\\
&106625  &291.0  &+44.5 &51h  &Ca~II& --4.1           & 0.7  & 16  &\\
&116658  &316.1  &+50.8 &80h  &     & --7.1,~+0.8      &3     &42   &$\alpha$ Vir \\
&        &       &      &     &     &--8.5,~--1.5,~--0.1  &2 &  28 &\\
&        &       &      &     &     & --7.1,~+0.8      &   3  & 52c &\\
\hline                  
4&119786 & 321.6 &+45.1 &104h &Na~I~&--8              & 5.5 & 1  &\\
&142983  &356.4  &+28.6 &157h &     &--12.6,~--4.0,~+2.1 &3.6& 4 &\\
&144708  & 359.4 &+27.9 &131h &     &--0.9            &5.0 &40   &\\
&148184  &358    &+21   &150h &     &--14.2,~--7.7,~+1.8 &3.6& 4 &\\
&        &       &      &     &     &+0.6            &6  & 5 &\\
&        &       &      &     &     &--9.8,~--8.8,~--8.0,~--6.8,~--4.3,~--1.3,& 0.5& 15 &\\
&        &       &      &     &     &+0.4,~+2.0,~+3.2,~+4.8&0.5&15&\\
&        &       &      &     & K I &--1.3,0.0,~+0.9,~+2.8,~+4.0&1.1&33&\\
&        &       &      &     &Na~I~&--12.2,~--7.7,~+1.6,~+6.8&0.5 &47&\\
&117880  &316.7  &+43.2 &208d &Ca~II&--5.7,~+2.2       & 6&  2&\\
&119786  &321.6  &+45.1 &104h &Ti II&+1              &5.5 & 1&\\  
&142983  &356.4  &+28.6 &157h &Ca~II&--13.1,~--4.1,~+1.9 & 3.6& 4&\\
&148184  &358    &+21   & 150h&     &--15.2,~--7.7,~+0.8,~+6.3&  3.6&    4&\\
&        &       &      &     &     &   +0.8         & 6 & 5 &\\
\hline                  
5&119921 &315.3  &+25.3 &131h & Na~I&  --8.6          &3.0   &42&\\
&126769  &327.0  &+28.8 &127h &     &  +20.0         &4.6   &17&\\
&129685  &327.7  &+22.1 & 63h &     &  --12.8         &3.0   &42&\\
&139094  &343.0  &+23.2 &289  &     &   --3.1         &4     & 6&\\
&141180  &344.4  &+20.7 &358  &     &   --9.3,~+1.7,~+17.8  &4 & 6&\\
&141637  &346.1  &+21.7 &160h &     &  --6.7,~+1.0     &3.6&  4&\\
&        &       &      &     &     &--8.2,~--5.2,~--3.5,~+0.1,~+2.0&  0.5& 15&\\
&        &       &      &     &     &--8,~--5,0,~+2      & 0.8  & 16 &\\
&        &       &      &     &     &--7.3,~--4.3,~+1.7,~+2.7& 0.5 &47 &\\
&        &       &      &     &     &--7.9,~+0.4,~+2.4  & 1.1& 33&\\
&142114  &346.9  &+21.6 &133h &     &  --8.1,~--3.1     & 4 & 4&\\
&        &       &      &     &     &--9.0            & 6 & 5&\\
&143018  &347.2  &+20.2 &141h &     & --13.3,~--8.0,~--7.0,~--6.0,~--5.3,~--3.7,&0.5&15&\\
&        &       &      &     &     &+1.8&0.5&15&\\
&        &       &      &     &     &--14,~--8,~--6,~--3,~+2 & 0.8 & 16 &\\
&        &       &      &     & K I &  +8.9          &8 &34&\\     
&        &       &      &     & Na~I&  --12.6,~--6.1,~--4.1& 0.5 &47&\\
&143275  &350.1  &+22.5 &123h &K I  &  --4.9,~--1.0     &1.1 &33&\\    
&        &       &      &     &Na~I~& --11.6,~+4.9     & 0.5& 47&\\
&        &       &      &     &     &--2.1            &5 &47&\\
&144217  &353.2  &+23.6 &163h &     &  --12.6,~--11.2,~--2.0,~+0.6,~+2.5,~+4.0& 0.5& 15&\\
&        &       &      &     &     &--13,~--11,~+1,~+2.5 & 0.8& 16&\\
&        &       &      &     &K I  & +1.9           &8 &34&\\     
&        &       &      &     &     &--0.2,~+1.8       & 1.1 & 33&\\     
&        &       &      &     &     &--0.9,~+0.9       & 1.8 & 35&\\     
&        &       &      &     &Na~I~&--12.6,~--0.4      & 5& 40&\\
&        &       &      &     &     &--11.2,~+0.8,~+2.8 & 0.5 &47&\\
&144470  &352.8  &+22.8 & 130h&     & --13.4,~--5.4,~+1.6& 4 &4&\\
&        &       &      &     &     &--0.4            &6 &5&\\
&        &       &      &     &K I  &--1.9,~--0.5,~+1.0,~+2.2,~+4.7& 1 &33&\\     
&        &       &      &     &Na~I~&--12.9,~--5.9,~--1.4 & 0.5 &47&\\
&        &       &      &     &     &+2.6            &4.0 &47&\\
&144844  &350.7  &+20.4 & 131h&     &  --12.6,~--0.2    & 5 &40&\\
&145102  &348.6  &+17.9 & 175h&     &  --12.0,~+3.8    & 4.0 &6&\\
&145482  &348.1  &+16.8 & 143h&     &  --10.3,~+7.5    & 5 & 40&\\
&145502  &354.6  &+22.7 & 134h&  K I&   --1.5,~+0.9,~+2.6,~+4.2& 1.1 &33&\\     
&        &       &      &     &     &+0.1            &8  &34 &\\    
&        &       &      &     &     &--2.2,0.0,~+1.8   & 1.8 &35&\\     
&        &       &      &     &Na~I~&--13.4,~--5.4      &0.5 &47&\\
&        &       &      &     &     &+1.6            &8 &47&\\
&        &       &      &     &     &+8.6            &0.5 &47&\\
&        &       &      &     &     &--14.7,~+0.5      & 5 &40&\\
&146284  &351.6  &+18.7 & 264h&     &  --14.2,~+1.6    & 4.0 &6&\\
&147084  &352.3  &+18.1 & 170 & K I &   --1.7,~+2.3,~+2.9,~+3.9& 1.1 &33&\\     
&147165  &351.3  &+17.0 & 225h& Na~I&   --3.7         &0.5 &47&\\
&        &       &      &     &     &+4.3            &6 &47&\\
&        &       &      &     &K I  & +2.7           &8 &34&\\     
&        &       &      &     &     &+3.4,~+5.1,~+6.6  & 1.1 &33&\\     
&147889  &352.9  &+17.0 & 136h&     &   +2.6         &8 &34&\\     
&147933/4&353.7  &+17.7 & 149 &     &  +1.9          &8 &34&ref.54 \\ 
&        &       &      &     &     &+2.7            &1.8    &35&\\  
&        &       &      &     &     &--0.7,~+0.1,~+1.5,~+2.5,~+3.7,~+4.3& 1.1 &33&\\  
&148605  &353.1  &+15.8 & 120h& K I &   +2.6         &1.1 &33&\\  
&        &       &      &     &     &+10.1           &8 &34&\\ 
&149438  &351.5  &+12.8 & 132h& Na~I&  --8.6,~+1.4,~+5.2& 0.5&47\\
&        &       &      &     &     &--0.5,~+0.6,~+1.5,~+3.1,~+4.9&  0.5  & 15\\
&        &       &      &     &     &--1,~+1,~+5        & 0.8&   16  &\\
&        &       &      &     &     &+9.4            &8 &34&\\
&129685  &327.7  &+22.1 &  63h&Ca~II&  --22.9,~--13.5   & 3.0 &42&\\
&141637  &346.1  &+21.7 & 160h&     &   +1.0         &3.6 &4&\\
&        &       &      &     &     &--3.6,~--0.4,~+0.3,~+1.0,~+2.3,~+3.0& 0.8 &16&\\
&142114  &346.9  &+21.6 & 133h&     &   --8.1         &3.6    &4&\\
&143275  &350.1  &+22.5 & 123h&     &   --5,~--2        & 1.0 &48&\\
&144217  &353.2  &+23.6 & 163h&     &--21.5,~--18.1,~--13.2,~--10.1,~--4.5,&0.8 &16& \\
&        &       &      &     &     &--0.1,~+0.4,~+1.7,~+2.4&   0.8   &16&\\
&        &       &      &     &     &--10,~+2          & 1.0 &48&\\
&        &       &      &     &Ti II&  +3            &3.7 &14&\\ 
&144470  &352.8  &+22.8 & 130h& CaII&  --13.4,~+1.1    & 3.6 &4&\\  
&        &       &      &     &     &+1.1            &6.0 &5&\\
&        &       &      &     &     &+3              &1.0 &48&\\
&        &       &      &     &Ti II& --21,~+3,~+11     &3.7 &14&\\ 
&145502  &354.6  &+22.7 & 134h&     &   +3           &3.7 &14&\\ 
&147165  &351.3  &+17.0 & 225h& CaII&--20.9,~--17.9,~--11.6,~--6.9,~--2.3,& 0.8 &16 &\\
&        &       &      &     &     &+1.5,~+3.5,~+4.9,~+6.1& 0.8 &16 & \\ 
&        &       &      &     &     &+4              &1.0 &48&\\
&        &       &      &     &Ti II&   --5,~+5        & 3.7 &14&\\ 
&149438  &351.5  &+12.8 & 132h&     &  --16,~--1,~+4     & 1.0 &48&\\
&        &       &      &     &     &+0.6            &0.7 &16&\\
\hline
6& 49835  &289.9 &--27.1 &285d &Na~I~&--1.0,~+5.0       &4 &3&\\
& 52365  &289.1  &--26.5 &143h &     &+5.1            &4 &3&\\
& 57336  &291.2  &--25.8 &385d &     &--7.2,~+3.0       &4 &3&\\   
& 64033  &285.9  &--22.4 &158h &     &+6              &4 &3 &1\\    
& 64409  &286.2  &--22.3 &279d &     &--11.4           &4 &3& \\
& 65575  &266.7  &--12.3 &119h &     &--0.3            &3.1 &38 & \\
& 66920  &285.7  &--21.2 &125h &     &+4.5  &4 &3 &\\
\hline
7&105435  &296.0 &+11.6 &121h &     &--6.5,0.0  &3.6  &4& clump \\
&108483  &299.1  &+12.5 &136h &     &--8.0,~--2.5  &3.6  &4&  \\   
&120324  &314.2  &+19.1 &162h &     &--10.6   &3.6 &4& branch~\\
&121263  &314.1  &+14.2 &118h &     &--13.8   &3  &42&  \\
&121743  &316.0  &+19.1 &143h &     &--10.1   &4.6   &17&  \\ 
&        &       &      &     &     & --14.3,~--9.0,~--2.5 &3 &42&\\
&125238  &318.5  &+14.1 &108h &     &--14.3  &4.6 &17 &\\
&105435  &296.0  &+11.6 &121h &Ca~II&--6.5,0.0   &3.6 &4 &clump \\
&        &       &      &     &     &--8.1,~+23.1  &4.5 &7&\\
&105937  &296.8  &+10.0 &105h &     &--20.5,~--15.7,~--9.5,~--7.3,~--4.2  &0.4   &43 &\\
&108483  &299.1  &+12.5 &136h &     &--8.0,~--2.5  &3.6    &4&  \\
&115892  &309.4  &+25.8 &18h  &     &--19.1  &5     &42 &branch\\
&        &       &      &     &     &--19.6  &0.4   &43&\\
&121263  &314.1  &+14.2 &118h &     &--14.4,~--4.6  &5     &42& \\
&121743  &316.0  &+19.1 &143h &     &--16.1,~--8.7,~--2.2  &5     &42& \\
\hline                             
8&184597  &366.8 &--23.1 &265d &Na~I~&+1.4,~+16.7   &5  &46&\\
&185163  &369.4  &--22.8 &288  &     &+1.3,~+13.4   &5     &46&\\
&186417  &369.3  &--24.4 &234h &     &+4.0   &5     &46&\\
&186500  &368.3  &--24.8 &167h &     &+1.5,~+7.2   &5     &46& \\
&187741  &368.7  &--26.2 &450  &     &+5.6   &5     &46&\\
&188220  &385.3  &--21.0 &220  &     &+2.8   &4      &3 &\\
&189103  &365.5  &--28.5 &189h &     &+5.5   &4.7   &17 &\\
&189103  &365.5  &--28.5 &189h &Ca~II&--14.0,~+5.5   &4.5    &7&\\
&        &       &      &     &Ti II&+2.0   &4.     &7&\\    
\hline
9& 22252 &282.2  &--43.7 &261h &Na~I~&--0.6,~+0.2,~+8.8,~+19.2  &3.5   &11&\\
&        &       &      &     &     &--5,~+1.5,~+8    &0.3   &12   &1\\
& 22488  &282.3  &--43.4 &207h &     &+8.8  &3.5&   11&\\
& 23509  &281.4  &--42.8 &214h &     &--0.6,~+0.2,~+8.8  &3.5&   11&\\
& 25938  &285.2  &--38.8 &101h &     &+9.9  &3.5&   11&\\
& 26109  &284.1  &--39.1 &234h &     &+4.6  &3.5&   11&\\
&26594   &287.2  &--37.3 &229h &     &+1.1,~+6.7  &3.5   &11&\\
& 29769  &285.3  &--35.7 &168h &     &+5.4  &3.5   &11&\\
& 49835  &289.9  &--27.1 &285d &     &--1.0,~+5.0  &4      &3&\\
& 52365  &289.1  &--26.5 &143h &     &+5.1  &4      &3&\\
& 57336  &291.2  &--25.8 &385d &     &--7.2,~+3.0  &4      &3&\\
&SAO     &295.0  &--21.0 &165h &     &+4.2  &5     &55&377063 \\
& 22252  &282.2  &--43.7 &261h &Ca~II&--8.0,~--3.7,~+0.7,~+4.9,~+8.6,~+18.6&3.5&11&\\
&        &       &      &     &     &--7.2,~--3.8,~--3.7,~+0.5,~+0.9,~+4.9,&0.3&12&\\
&        &       &      &     &     &+6.7,~+8.5,~+8.8,~+18.0 &0.3 & 12 & \\ 
& 26109  &284.1  &--39.1 &234h &     &+3.8  &3.5   &11&\\
\hline                        
10&138138&337.1  &+18.2 &100h &Na~I~&--12.0  &4      &6&\\
&141905  &336.7  &+10.8 &204h &     &+5.6   &4      &6&  \\
&142983  &356.4  &+28.6 &157h &     &--12.6,~--4.0,~+2.1  &3.6    &4&    \\
&143927  &339.9  &+10.8 &146h &     &+4.8  &4      &6&\\
&144217  &353.2  &+23.6 &163h &     &--12.6,~--11.2,~--2.0,~+0.6,~+2.5,~+4.0&0.5&15&\\
&        &       &      &     &     &--13,~--11,~+1,~+2.5    &0.8   &16&\\
&        &       &      &     & K I &   +1.9  &8     &34&\\       
&        &       &      &     &     &  --0.2,~+1.8  &1.1   &33&\\       
&        &       &      &     &     &  --0.9,~+0.9  &1.8   &35&\\       
&        &       &      &     &Na~I~& --12.6,~--0.4  &5     &40  &\\
&        &       &      &     &     &--11.2,~+0.8,~+2.8  &0.5   &47&\\
&144708  &359.4  &+27.9 &131h &     &--0.9  &5     &40&\\
&145502  &354.6  &+22.7 &134h &     &+0.1  &8     &34&  \\ 
&        &       &      &     & K I & +1.8,0.0,~--2.2  &1.8   &35&\\   
&        &       &      &     & Na~I&--14.7,~+0.5  &5     &40&\\   
&        &       &      &     &     &--13.4,~--5.4  &0.5   &47&\\   
&        &       &      &     &     &+1.6  &8     &47&\\   
&        &       &      &     &     &+8.6  &0.5   &47&\\   
&        &       &      &     &     &--1.5,~+0.9,~+2.6,~+4.2  &1.1   &33&\\   
&147009  &355.5  &+20.9 &161h &     &+3.9  &8     &34&\\
&147165  &351.3  &+17.0 &225h &     &--3.7  &0.5   &47&\\
&        &       &      &     &     &+4.3  &6     &47&\\
&        &       &      &     &K I  &+3.4,~+5.1,~+6.6  &1.1   &33&\\ 
&        &       &      &     &     &+2.7  &8     &34&\\ 
&147889  &352.9  &+17.0 &136h &     &+2.6  &8     &34&\\ 
&147933  &353.7  &+17.7 &149  &     &+1.9  &8     &34&\\ 
&        &       &      &     &     &+2.7  &1.8   &35&\\ 
&        &       &      &     &     &--0.7,~+0.1,~+1.5,~+2.5,~+3.7,~+4.3&1.1&33&\\
&148184  &357.9  &+20.7 &150h &Na~I~&+0.6  &6      &5&\\
&        &       &      &     &     &--9.8,~--8.8,~--8.0,~--6.8,~--4.3,  &0.5&15&\\
&        &       &      &     &     &--1.3,~+0.4,~+2.0,~+3.2,~+4.8  &0.5   &15&\\    
&        &       &      &     &K I  &--1.3,0.0,~+0.9,~+2.8,~+4.0  &1.1   &33&\\ 
&        &       &      &     &     &--0.4  &8     &34&\\       
&        &       &      &     &Na~I~&--12.2,~--7.7,~+6.8  &0.5   &47&\\
&        &       &      &     &     & +1.6  &7     &47&\\
&148605  &353.1  &+15.8 &120h &K I  &+2.6  &1.1   &33&\\       
&        &       &      &     &     &+10.1  &8     &34&\\       
&148703  &345.9  &+09.2 &229h &Na~I~&--9.6,~--1.1,~+3.4,~+12.4  &3.6    &4&\\
&149438  &351.5  &+12.8 &132h &     &--0.5,~+0.6,~+1.5,~+3.1,~+4.9  &0.5   &15&\\ 
&        &       &      &     &     &--1,~+1,~+5    &0.8   &16&\\ 
&        &       &      &     &K I  &+9.4        &8     &34&\\  
&142983  &356.4  &+28.6 &157h &Ca~II&--13.1,~--4.1,~+1.9  &3.6   & 4&\\
&144217  &353.2  &+23.6 &163h &     &--10,~+2      &1.0   &48&\\
&        &       &      &     &Ti II&+3          &3.7   &14&\\  
&        &       &      &     &Ca~II&--21.5,~--18.1,~--13.2,~--10.1,~--4.5,&0.7&16&\\
&        &       &      &     &     &--0.1,~+0.4,~+1.7,~+2.4   &0.7 &16&\\
&147165  &351.3  &+17.0 &225h &Ti II&--5,~+5    &3.7   &14&\\ 
&        &       &      &     &Ca~II&+4    &1.0   &48&\\   
&        &       &      &     &     &--20.9,~--17.9,~--11.6,~--6.9,~--2.3,&0.8&16&\\
&        &       &      &     &     &+1.5,~+3.5,~+4.9,~+6.1  &0.8   &16 &\\  
&148184  &357.9  &+20.7 &150h &     &+0.8  &6.0    &5&\\
&        &       &      &     &     &--15.2,~--7.7,~+0.8,~+6.3  &3.6    &4&\\
&148703  &345.9  &+09.2 &229h &     &--10.6,~--2.1,~+2.4,~+7.4  &3.6    &4&\\
&149438  &351.5  &+12.8 &132h &     &+0.6  &0.7   &16&\\
\hline
11& 80840&292.7  &--19.8 &340  & Na~I&--12.3  &4      &3&\\
& 92157  &294.4  &--14.5 &312h &     &+2.7,~+6.4  &4      &3&\\
& 92438  &293.7  &--13.2 &120  &     &--15.5  &4      &3&\\
& 92645  &293.8  &--13.1 &300  &     & --9.3,~--2.2  &4      &3&\\
& 93237  &297.1  &--18.3 &255  &     &+3.1,~--4.9  &5     &55&\\
& 94413  &295.1  &--13.6 &280  &     &--36.0,~--27.2,~--21.6,~--12.9,~+0.8  &4  &3&\\
& 94414  &296.3  &--15.8 &230h &Ca~II&+4.8,~--2.9  &4.2   &10&\\
&        &       &      &     &Na~I~&+2.3  &5     &55&\\
& 96675  &296.6  &--14.6 &164h &Ca~II&+4.6  &4.2   &10&\\
&        &       &      &     &Na~I~&+3.8  &5     &55&\\
& 97048  &297.4  &--15.9 &175h &Ca~II&--7.8,~+4.5     &4.2   &10&\\
& 97300  &297.0  &--14.9 &188h &     &+4.2  &4.2   &10&\\
& 98143  &297.7  &--15.6 &334d &Na~I~&+0.6,~+3.8  &4      &3&\\
&        &       &      &     &Ca~II& +4.7  &4.2   &10&\\
& 98294  &296.9  &--13.5 &331d &     &+1.8  &4.2   &10&\\
& 99759  &297.8  &--13.9 &243h &     &+1.7  &4.2   &10&\\
\hline
12&157841&376.8  &+15.7 &175h &Na~I~&--10.2,~--1.0,~+5.0   &4.0    &3&\\
&157841  &       &      &     &     &--8.9,~+1.9,~+4.7    &0.3    &8&\\
&159975  &377.0  &+12.3 &168h &     &+0.6              &0.5    &47&\\
&161270  &387.5  &+16.0 &141h &K I  &+1.2              &1.8    &35& /89\\
&164353  &389.7  &+12.6 &435d &     &--3.1,~--0.1,~+2.0,~+3.1,~+5.2, &1.1&33&\\                  
&        &       &      &     &     &+7.2,~+9.7 &1.1   &33&\\  
&        &       &      &     &     &+2.0              &8      &34&\\   
&        &       &      &     &Na~I~&+3.3,~+22.8        &0.5    &47&\\
&165402  &380.3  &+06.1 &175h &     &+2.5              &5      &40&\\
&169033  &379.0  &+00.7 &188h &     &+1.3              &5      &40&\\
&173370  &394.0  &+02.4 &145h &     &+0.2              &4.6    &17&\\
&        &       &      &     &     &+0.1              &5      &40&\\
&175869  &395.9  &--00.1 &338d &     &--1.2,~+7.4         &5      &40&\\
&157841  &376.8  &+15.7 &175h &Ca~II&--0.5              &4.0    &3&\\
&        &       &      &     &     &--15.0,~--8.7,~--2.2,~+1.9,~+4.7&0.3&8&\\
&159975  &377.0  &+12.3 &168h &     &+0.5,~+4           &1.0    &48&\\
&161868  &388.0  &+15.4 &29   &     &--15.3,~--12.2       &0.35   &43&\\
&164353  &389.7  &+12.6 &435d &     &+2.5,~+6.0,~+9.5    &1.0    &48&\\
\hline                              
13&203387&393.6  &--40.8 &66   &Mg II&--12.8,~--4.1,~+5.5   &2.6    &52a&\\  
&203387  &       &      &     &Fe II&--11.6,~--4.9,~+5.7   &2.6    &52a&\\  
&205637  &391.9  &--45.0 &203h &Ca~II& --13.1,~--4.2,~+0.9  &6      &2&\\
&210191  &397.1  &--51.8 &350  &     &--21.6,~--15.3,~--6.8,~+1.9   &6  &2&\\
&        &       &      &     &Ti II& --7.5,~+1.8        &6      &2&\\   
&        &       &      &     &Ca~II&--18,0.0           &5.5    &1&\\
&205265  &377.5  &--47.0 &213h &     &--6.2   &6      &2&\\
&207603  &381.0  &--50.2 &203h &     &--13.2,~--5.9,~+2.3   &6      &2&\\
&209522  &383.6  &--53.0 &350  &     &--16.8,~--7.2,~+2.7   &6      &2&\\  
&209522  &       &      &     &     &--18.4,~--14.8,~--11.2,~--5.6,~+2.5&0.7&53&\\  
&210934  &382.6  &--55.3 &156h &     &--11.6   &6      &2&\\
&198174  &379.6  &--36.3 &279d &Na~I~&+2.8   &4       &3&\\     
&210191  &397.1  &--51.8 &350  &     &--18,0.0     &5.5     &1&\\
&209522  &383.6  &--53.0 &350  &     &--18.6,~--12.2,~--9.2,~--6.3,~+2.3&0.7&53&\\  
\hline                        
14&115892&309.4  &+25.8 &18   &Ca~II&--19.1  &5     &42&\\
&115892  &       &      &     &     &--19.6  &0.4   &43&\\
&119921  &315.3  &+25.3 &131h &Na~I~&--8.6   &5    &42&\\
&        &       &      &     &Ca~II&--21.3,~--9.8   &5    &42&\\ 
&120324  &314.2  &+19.1 &162h &Na~I~&--10.6   &3.6   &4&\\ 
&121263  &314.1  &+14.2 &118h &Ca~II&--14.4,~--4.6  &5    &42&\\ 
&        &       &      &     &Na~I~&--13.8    &3    &42&\\ 
&121743  &316.0  &+19.1 &143h &Ca~II&--16.1,~--8.7,~--2.2  &5    &42&\\
&        &       &      &     &Na~I~&--14.3,~--9.0,~--2.5   &3    &42&\\ 
&        &       &      &     &     &--15.1,~--10.1    &3.6   &4&\\ 
&        &       &      &     &     &--10.1    &4.6  &17&\\ 
&122451  &311.8  &+01.3 &161h &Ca~II&--23.0,~--18.8,.13.6,~--12.1,~--8.4&0.4&43&\\  
&125238  &318.5  &+14.1 &108h &Na~I~&--14.3   &4.6  &17&\\ 
&125473  &321.7  &+21.7 & 76h &     &--29.8,~--20.0,~--9.2    &3    &42&\\ 
&125823  &321.6  &+20.0 &128h &     &--11.4,~--2.2,~+7.8&3.6&4&\\ 
&        &       &      &     &Ca~II&--11.4,~--3.2   &3.6   &4&\\ 
&127972  &322.8  &+16.7 &95h  &Na~I~&--21.8,~--11.2   &3    &42&\\ 
&129685  &327.7  &+22.1 &63h  &Ca~II&--22.9,~--13.5  &5    &42&\\ 
&        &       &      &     &Na~I~&--12.8   &3    &42&\\ 
&132200  &326.9  &+14.8 &165h &     &--6.8       &3.6   &4&\\ 
&        &       &      &     &Ca~II&--5.3       &3.6   &4  &\\     
&133955  &326.8  &+11.1 &125h &Na~I~&--11.3      &3.6   &4  &\\
&134685  &333.0  &+19.5 &174h &     &--10.2,~+5.9 &4     &6 &\\
&136961  &334.7  &+17.3 &148h &     &--14.3      &4     &6  &\\
&137957  &330.0  &+08.9 &198h &     &+4.5,~+15.4 &4     &6&\\ 
&138138  &337.1  &+18.2 &100h &     &--12.0      &4     &6&\\ 
&141905  &336.7  &+10.8 &204h &     &+5.6       &4     &6    &\\
&143927  &339.9  &+10.8 &146h &     &+4.8       &4     &6  &\\
&145037  &335.5  &+04.5 &106h &K I  &--4.9,~+5.1,~+8.6 &8 &34&\\ 
\hline
15&135230&344.7  &+33.3 &200  &Ca~II&+30     &6    &2&\\   
&138485  &349.3  &+31.1 &236h &     &--2.1,~+22.4,~+43.1&6&2&\\   
&        &       &      &     &Ti II&--1.1   &6    &2&\\
&139094  &343.0  &+23.2 &289  &Na~I~&--3.1   &4    &6&\\   
&141180  &344.4  &+20.7 &358  &     &--9.3,~+1.7,~+17.8&4&6\\   
&141637  &346.1  &+21.7 &160h &Ca~II&+1.0   &3.6  &4&\\   
&        &       &      &     &     &--3.6,~--0.4,~+0.3,~+1.0,~+2.3,~+3.0&0.8&16&\\  
&        &       &      &     &Na~I~&--6.7,~+1.0   &3.6  &4&\\  
&        &       &      &     &     &--8.2,~--5.2,~--3.5,~+0.1,~+2.0&0.5&15&\\  
&        &       &      &     &     &--8,~--5,0,~+2,     &0.8 &16 &\\ 
&        &       &      &     &     &--7.3,~--4.3,~+1.7,~+2.7   &0.5 &47&\\  
&        &       &      &     &     &--7.9,~+0.4,~+2.4   &1.1 &33&\\  
&142114  &346.9  &+21.6 &133h &Ca~II&--8.1   &3.6  &4&\\  
&        &       &      &     &Na~I~&--8.1,~--3.1   &4    &4&\\  
&        &       &      &     &     &--9.0   &6    &5&\\  
&143018  &347.2  &+20.2 &141h &     &--13.3,~--8.0,~--7.0,~--6.0,~--5.3,~--3.7,&0.5 &15&\\ 
&        &       &      &     &     &+1.8   &0.5 &15&\\ 
&        &       &      &     &     &--14,~--8,~--6,~--3,~+2     &0.8 &16 &\\
&        &       &      &     &K I  &+8.9   &8   &34&\\ 
&        &       &      &     &Na~I~&--12.6,~--6.1,~--4.1   &0.5 &47&\\ 
&143275  &350.1  &+22.5 &123h &Ca~II&--5,~--2     &1.0 &48&\\ 
&        &       &      &     &K I  &--4.9,~--1.0   &1.1 &33&\\ 
&        &       &      &     &Na~I~&--11.6,~--2.1,~+4.9   &0.5 &47&\\   
&144470  &352.8  &+22.8 &130h &Ca~II&--13.4,~+1.1   &3.6  &4&\\ 
&        &       &      &     &     &+1.1   &6.0  &5&\\ 
&        &       &      &     &     &+3     &1.0 &48&\\ 
&        &       &      &     &Ti II&--21,~+3,~+11     &3.7 &14&\\ 
&        &       &      &     &Na~I~&--13.4,~--5.4,~+1.6   &4    &4&\\ 
&        &       &      &     &     &--0.4   &6    &5&\\       
&        &       &      &     &K I  &--1.9,~--0.5,~+1.0,~+2.2,~+4.7&1&33&\\      
&        &       &      &     &Na~I~&--12.9,~--5.9,~--1.4   &0.5 &47&\\      
&        &       &      &     &     &+2.6,             &4.0 &47&\\
&144844  &350.7  &+20.4 &131h &     &--12.6,~--0.2   &5   &40&\\  
&145102  &348.6  &+17.9 &175h &     &--12.0,~+3.8   &4.0  &6&\\  
&145482  &348.1  &+16.8 &143h &     &--10.3,~+7.5   &5   &40&\\  
&146284  &351.6  &+18.7 &264h &     &--14.2,~+1.6   &4.0  &6&\\      
&147084  &352.3  &+18.1 &170  &K I  &--1.7,~+2.3,~+2.9,~+3.9   &1.1 &33&\\   
&147165  &351.3  &+17.0 &225h &Ti II&--5,~+5    &3.7   &14&\\ 
&        &       &      &     &Ca~II&+4    &1.0   &48&\\   
&        &       &      &     &     &--20.9,~--17.9,~--11.6,~--6.9,~--2.3,&0.8&16&\\  
&        &       &      &     &     &+1.5,~+3.5,~+4.9,~+6.1  &0.8   &16 &\\  
&        &       &      &     &Na~I~&--3.7  &0.5 &47&\\
&        &       &      &     &     &+4.3  &6   &47&\\
&        &       &      &     &K I  &+3.4,~+5.1,~+6.6 &1.1 &33&\\
&        &       &      &     &     &+2.7           &8   &34&\\
&147889  &352.9  &+17.0 & 136h&     &   +2.6  &8     &34&\\     
&147933/4&353.7  &+17.7 & 149 &     &  +1.9   &8     &34&ref.54\\  
&        &       &      &     &     &+2.7  &1.8   &35&\\  
&        &       &      &     &     &--0.7,~+0.1,~+1.5,~+2.5,~+3.7,~+4.3&1.1&33&\\  
&148605  &353.1  &+15.8 & 120h&     &   +2.6  &1.1   &33&\\  
&        &       &      &     &     &+10.1  &8     &34&\\ 
&NSV6981 &342.7  &+32.0 &35   &Na~I~&--12.2,~+2.7   &4.6 &17&\\  
\hline   
16&94473  &272.8  &+29.2 &278d &Na~I~&--20.4,~--3.4,~+1.4  & 4 & 3 &\\
&106625   &291.0  &+44.5 &51h  &Ca~II&--4.1             &0.7& 16&\\ 
&116658   &316.1  &+50.8 &80h  &Ca~II&--8.5,~--1.5,~--0.1   &2  &28 &\\
&         &       &      &     &     &--7.1,~+0.8        &5  &42 &\\                                       
&         &       &      &     &Na~I~&--7.3             &3  &42 &\\
&117880   &316.7  &+43.2 &208d &Ca~II&--5.7,~+2.2        &1  &2  &\\
&119786   &321.6  &+45.1 &104h &Ti II&+1               &5.5&1  &\\
&         &       &      &     &Na~I~&--8               &5.5&1  &\\
\hline
17&140873  &365.5  &+39.0 &125h&Na~I~&+3.3             &5  &40 &\\
&141569   &364.2  &+36.9 &99h  &     &+0.4             &4  &3  &\\
&         &       &      &     &Ca~II&--15.1,~--0.1       &0.3&8  &\\             
&         &       &      &     &Na~I~&--0.1             &0.3&8  &\\
&142039   &372.9  &+41.1 &90   &     &--2.6,~+17.8,~+37.3 &4  &3  &\\
&142930   &373.1  &+39.7 &132h &     &--8.1,~--0.7        &4  &3  &\\
&153562   &389.1  &+29.2 &236h &     &+0.5,~+6.3,~+15.2  &4  &3  &\\
\hline
18&432  &   117.5  &   --3.3  &   17h  &   Mg II &  +18.3&       &52a&   \\
& 11433 &   138.6  &  --31.4  &   20h  &         &  +16.4, +12.2&&52a&  \\
&  8538 &   127.2  &   --2.4  &   31h  &         &  +18.7       &&52a&  \\
&120315 &   100.7  &  +65.3  &   31h  &         &  +15.7, +10.4&&52a&  \\
& 82210 &   142.6  &  +38.9  &   32h  &         &  +15.4       &&52a&  \\       & 27808 &   174.8  &  --19.1  &   41h  &         &  +12.2       &&52a&  \\
& 26345 &   175.2  &  --23.6  &   43h  &         &  +9.8        &&52a&  \\
& 29419 &   176.0  &  --15.6  &   44h  &         &  +12.3       &&52a&  \\
& 28033 &   175.4  &  --18.9  &   46h  &         &  +12.6       &&52a&  \\
&220657 &    98.6  &  --35.4  &   53h  &         &  +16.5, +8.3 &&52a&  \\
&203280 &   101.0  &   +9.2  &   15h  &   Ca~II &  +14.3       &&52a&  \\
&   358 &   111.7  &  --32.8  &   30h  &         &  +17.6, +13.5&&52a&  \\
&  8538 &   127.2  &   --2.4  &   31h  &         &  +18.6, +12.9,~+17.3&&52a& \\
&120315 &   100.7  &  +65.3  &   31h  &         &  +9.7        &&52a&     \\
&213558 &   101.3  &   --6.6  &   31h  &         &  +15.5,~+10.3 &&52a&     \\
&112413 &   118.3  &  +78.8  &   34h  &         &  +7.4        &&52a&     \\
&222439 &   109.8  &  --16.7  &   52h  &         &  +9.1, +15.9 &&52a&     \\
& 32630 &   165.4  &   +0.3  &   67h  &         &  +11.8,~+17.0,...&&52a&\\
\hline            
19&144218  &  353.2& +23.6   &  74?    &    Na~I~&  --12.7   &5   &40 &\\
&144470  &  352.8   & +22.8    & 130h &         &  --13.4   & 3.6&  4&\\
&        &          &          &       &   Ca~II &  --13.4   &3.6 &  4&\\    
&148184  &  357.9   & +20.7    & 150h &     Na~I&  --14.2   &3.6 &  4&\\
&        &          &          &       &   Ca~II &  --15.2   &3.6 &  4&\\        
&        &          &          &       &  Na~I~  &  --12.2   &0.5 & 47&\\
&143018  &  347.2   & +20.2    & 141h &         &  --13.3   &0.5 & 15&\\
&        &          &          &       &         &  --14     &0.8 & 16&\\
&144217  &  353.2   & +23.6    & 163h &         &  --12.6,~--11.2  &0.5 & 15&\\
&        &          &          &       &  Ca~II  &  --13.2   &0.8 & 16&\\
&        &          &          &       &  Na~I~  &  --13,~--11     &0.8 & 16&\\
&        &          &          &       &         &  --12.6   &5   & 40&\\
&145482  &  348.1   & +16.8    & 143h &         &  --10.3   &5   & 40&\\
&145102  &  348.6   & +17.9    & 175h &         &  --12.0   &4.0 &  6&\\
&144844  &  350.7   & +20.4    & 131h &         &  --12.6   &5   & 40&\\
&145502  &  354.6   & +22.7    & 134h &         &  --14.7   &5   & 40&\\
&        &          &          &       &         &  --13.4   &0.5 & 47&\\ 
&147165  &  351.3   & +17.0    & 225h &    Ca~II&  --11.6   &0.8 & 16&\\
&143275  &  350.1   & +22.5    & 123h &    Na~I~&  --11.6   &0.5 & 47& \\
&142983  &  356.4   & +28.6    & 157h &         &  --12.6   &3.6 & 4&\\
&        &          &          &      &    Ca~II&  --13.1   &3.6 & 4&\\
\hline
\end{tabular}

{Comments}. 
1:   clear signal read off from the published plot although not mentioned 
by the authors.\\
 References:
 1,~Albert, C. E. 1983, ApJ, 272, 509;
 2,~Albert, C. E., Blades, J. C., Morton, D. C., et~al. 1993, ApJS, 88, 81;\\
 3,~Penprase, B. E. 1993, ApJS, 88, 433; 
 4,~Crawford, I. A. 1991a, A\&A, 247, 183; 1991b, MNRAS, 250, 707;\\
 5,~Crawford, I. A. 1992a,  MNRAS, 259, 47;
 6,~Crawford, I. A. 2000,  MNRAS, 317, 996;\\
 7,~Welsh, B. Y., Sasseen, T., Craig, N., et~al. 1997, ApJS, 112, 507;
 8,~Sahu, M. S., Blades, J. C., He, L., et~al. 1998, ApJ, 504, 522;\\
10,~Covino, E., Palazzi, E., Penprase, B. E., et~al. 1997, A\&AS, 122, 95;
11,~Penprase, B. E., Lauer, J., Aufrecht, J., et~al. 1998, ApJ, 492, 617;
12,~Penprase, B. E., \& Blades, J. C. 2000, ApJ, 535, 293;
14,~Stokes, G. M. 1978,  ApJS, 36, 115;\\
15,~Welty, D. E., Hobbs, L. M., \& Kulkarni, V. P. 1994, ApJ, 436, 152;
16,~Welty, D. E., Morton, D. C., \& Hobbs, L. M. 1996, ApJS, 106, 533;
17,~Welsh, B. Y., Craig, N., Vedder, P. W., et~al. 1994, ApJ, 437, 638;
28,~Vallerga, J. V., Vedder, P. W., Craig, N., et~al. 1993,  ApJ, 411, 729;
33,~Welty, D. E., \& Hobbs, L. M. 2001,  ApJS, 133, 345;
34,~Chaffee, F. H., \& White, R. E. 1982,  ApJS, 50, 169;\\
35,~Lauroesch, J. T., Meyer, D. M., Watson, J. K., et~al. 1998,  ApJ, 507, L89;\\
36,~Sembach, K. R., Danks, A. C., \& Lambert, D. L. 1996,  ApJ,  460, L61;\\
38,~Cha, A. N., Sahu, M. S., Warren Moos, H., et~al. 2000, ApJS, 129, 281;\\
40,~G\'{e}nova, R., Beckman, J. E., Bowyer, S., et~al. 1997,  ApJ, 484, 761;
42,~Centuri\'{o}n, M., \& Vladilo, G. 1991,  ApJ, 372, 494;\\
43,~Crawford, I. A., Craig, N., \& Welsh, B. Y. 1997, A\&A, 317, 889;
46,~Lyons, M. A., Bates, B., \& Kemp, S. N. 1994,  A\&A, 286, 535;
47,~Hobbs, L. M. 1969,  ApJ, 157, 175;
48,~Marshall, L. A., \& Hobbs, L. M. 1972,  ApJ,  173, 43;\\
52a,~Redfield, S., \& Linsky, J. L. 2002, ApJS, 139, 439;
52c,~Lallement, R., Vidal-Madjar, A., \& Ferlet, R. 1986,  A\&A, 168, 225;\\
54,~Diplas, A., \& Savage, B. D. 1994, ApJS,   93, 211;
55,~Corradi, W. J. B., Franco, G. A. P., \& Knude, J. 2004,  MNRAS, 347, 1065. 
\end{table}