\begin{table}%T2
 \caption{\label{tab2}\label{t:fields}HIROCS fields. Only part of the COSMOS-field is covered by HIROCS (see \citealt{ZHJRWHF07}).}
 \small%\centering
\par
\begin{tabular}{lrrrrr}
\hline\hline\noalign{\smallskip} 
\multicolumn{1}{c}{Field name}&
\multicolumn{1}{c}{RA (J2000)}&
\multicolumn{1}{c}{Dec (J2000)}&
\multicolumn{1}{c}{$b$}&
\multicolumn{1}{c}{Size}&
\multicolumn{1}{c}{$E(B-V)$} \\
\hline\noalign{\smallskip} 
MUNICS-S2F1&
03$^{\rm h}$06$^{\rm m}$12$\fs$0   & $-0\degr 20\arcmin 35\arcsec$ & $-48\degr$ & $2\degr \times 1\degr$ & 0.070$^{\rm mag}$ \\
%\hline
COSMOS-10h&
10$^{\rm h}$00$^{\rm m}$ 28$\fs$6 & $+2\degr 12\arcmin 21\arcsec$ & $+42\degr$ & $1.4\degr \times 1.4\degr$ & 0.018$^{\rm mag}$ \\
%\hline
CADIS-16h&
16$^{\rm h}$24$^{\rm m}$32$\fs$0 & $+55\degr 44\arcmin 32\arcsec$ & $+42\degr$ & $2\degr \times 1\degr$ & 0.006$^{\rm mag}$ \\
%\hline
HIROCS-22h&
21$^{\rm h}$59$^{\rm m}$58$\fs$7 & $+2\degr 23\arcmin 14\arcsec$ & $-39\degr$ & $2\degr \times 1\degr$ & 0.065$^{\rm mag}$ \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}