\begin{table}%t6
\caption{\label{table:4}Spectral type and $A_{V}$ determined through numerical spectral fitting.}    
\par
%\centering
\par
\begin{tabular}{l c c c}       
\hline \hline \noalign{\smallskip}
 CFHTWIR-Oph & \multicolumn{2}{c}{Spectral Type}  &  $A_{V}$ (mag) \\
  ~                  & Num. Fit. & H$_{2}$O Index           &     \\
   \hline   \noalign{\smallskip}                     
4     & $\rm M6.50^{+0.25}_{-0.25}$ &  6.41 $\pm$ 1 &    $\rm 2.5^{+0.1}_{-0.1}$     	\\
34  & $\rm M8.25^{+0.5}_{-1.0}$ &  7.98 $\pm$ 1 &    $\rm 9.70^{+0.7}_{-0.4}$    \\                 
47     & $\rm M7.50^{+0.5}_{-0.5}$ &  7.09 $\pm$ 1 &    $\rm 5.6^{+0.3}_{-0.2}$    \\
57     & $\rm M7.25^{+0.75}_{-2.0}$ &  7.12 $\pm$ 1 &    $\rm 6.10^{+1.7}_{-0.6}$    \\
62      & $\rm M5.50^{+0.5}_{-1.25}$ &  4.01 $\pm$ 1 &   $\rm 9.90^{+1.8}_{-0.9}$  \\
96  & $\rm M8.25^{+0.25}_{-1.0}$ &  7.51 $\pm$ 1 &    $\rm 1.10^{+0.7}_{-0.1}$   \\
106      & $\rm M6.50^{+1.25}_{-1.0}$ &  6.42 $\pm$ 1 &    $\rm 4.9^{+0.6}_{-0.7}$   \\[2pt]
 \hline                                 
\end{tabular}
\end{table}