\begin{table}%t1
\caption{\label{fits_1705soft}Best-fitting values  of the parameters obtained  for the soft
  state of \object{4U 1705-44}.}
%\centering
\par
\begin{tabular}{ll c }
\hline\hline             
Parameter      & Units                           & Values \\
\hline                               
$N_{\rm H}$          & 10$^{22}$ cm$^{-2}$      &  2.70~$\pm$~0.02             \\     
\par
Disk kT        & keV                              &  1.15~$\pm$~0.03         \\
Disk radius    & km                               &  11.3~$\pm$~0.5  \\
Disk flux      & 10$^{-9}$ erg cm$^{-2}$ s$^{-1}$  &  5.59--7.17  \\
\par
BB kT          & keV                              &  $\rm 1.906_{-0.06}^{+0.20}$   \\
BB Radius      & km                               &  5.3~$\pm$~0.2 \\
BB flux        & 10$^{-9}$ erg cm$^{-2}$ s$^{-1}$  &  5.14--6.70 \\
\par
Inner radius   & $R_{\rm g}$	          & 6$^{+7}$  \\
Outer radius   & $R_{\rm g}$	          & 10$^4$  \\
Betor          &                                  & $\rm 2.30^{+0.08}_{-0.11}$  \\
Inclination    & degrees                          & 35.0~$\pm$~2.0  \\
\par
log $\xi$      &                                  & $\rm 2.36_{-0.18}^{+0.33}$  \\
Refbb Flux     & 10$^{-9}$ erg cm$^{-2}$ s$^{-1}$  & 0.81--2.21  \\
\par
$\chi^2_{\rm red}$ (d.o.f.)                            & & 726 (706)             \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}