\begin{table}%t13
\caption{\label{t:t1}Minimum and maximum values for [Na/Fe] and [O/Fe] (see text for references).}		
%\centering
\par
\begin{tabular}{lccccccr}        
\hline\hline \noalign{\smallskip}
NGC~& \multicolumn{2}{c}{[Na/Fe]} &\multicolumn{2}{c}{[O/Fe]}&
\multicolumn{2}{c}{$dil$} & $\delta ~dil$ \\
&min&max&min&max&min&max & \\
   &     dex    &   dex & dex & dex
  &   & &      \\
\hline
104  & 0.15& 0.74&--0.40& 0.38&~0.14 & 0.87 &0.73  \\
288  &--0.10& 0.71&--0.50& 0.36&~0.09 & 0.90 &0.81  \\
362  &--0.15& 0.40&~0.10& 0.38&--0.00 & 0.51 &0.51  \\
1904 &--0.15& 0.72&--0.60& 0.28&~0.12 & 0.93 &0.81  \\
2808 &--0.12& 0.56&--1.00& 0.37&~0.02 & 0.99 &0.97  \\
3201 &--0.30& 0.60&--0.80& 0.32&--0.02 & 0.97 &0.99  \\
4590 &--0.35& 0.53& 0.00& 0.72&--0.05 & 0.62 &0.67  \\
5272 &--0.15& 0.55&--0.10& 0.50&~0.12 & 0.70 &0.58  \\
5904 &--0.25& 0.60&--0.70& 0.43&--0.03 & 0.95 &0.98  \\
6121 &--0.05& 0.74&--0.20& 0.37&~0.08 & 0.77 &0.69  \\
6171 &--0.05& 0.69&--0.30& 0.39&~0.03 & 0.83 &0.80  \\
6205 &--0.12& 0.70&--1.00& 0.50&~0.15 & 0.99 &0.84  \\
6218 &--0.20& 0.67&--0.40& 0.56&~0.01 & 0.87 &0.86  \\
6254 &--0.30& 0.56&--0.40& 0.47&--0.02 & 0.87 &0.89  \\
6341 &--0.30& 0.45&--0.10& 0.38&--0.02 & 0.70 &0.72  \\
6388 & 0.00& 0.67&--0.60& 0.24&~0.00 & 0.93 &0.93  \\
6397 &--0.35& 0.71&~0.00& 0.37&--0.05 & 0.62 &0.67  \\
6441 &--0.05& 0.80&--0.40& 0.20&--0.04 & 0.87 &0.91  \\
6752 &--0.15& 0.65&--0.40& 0.53&~0.12 & 0.87 &0.75  \\
6809 &--0.35& 0.69&--0.20& 0.44&--0.05 & 0.77 &0.82  \\
6838 & 0.00& 0.76&~0.00& 0.48&~0.01 & 0.62 &0.61  \\
7078 &--0.05& 0.70&--0.10& 0.49&~0.23 & 0.70 &0.47  \\
7099 &--0.20& 0.76&--0.20& 0.60&~0.07 & 0.77 &0.70  \\
\hline					
\end{tabular}
\tablefoot{{The dilution fraction is also reported.}}
\end{table}