\begin{table}%t5
\caption{\label{tabgoods}GOODS database: telescopes and optical/IR bands.}
%\centering
\par
\begin{tabular}{l l c}
\hline \hline \noalign{\smallskip}
\multicolumn{1}{c}{Telescope} &
\multicolumn{1}{c}{Filters used} &
\multicolumn{1}{c}{Band width (in \AA)}\\
\hline
ESO-WFI                   & $U_{38}$                                       & 3100--4000    \\
VLT-VIMOS                 & $U_{\rm VIMOS}$                                    & 3300--4000    \\
ACS-HST                   & $B(F435W)$ $V(F606W)$, $i(F775W)$, $z(F850LP)$ & 3400--11000   \\
VLT-ISAAC                 & $J_{\rm ISAAC}$, $H_{\rm ISAAC}$, $K{\rm s}_{\rm ISAAC}$         & 11~000--24~000  \\
Spitzer -- IRAC instrument & 3.6 $\mu$, 4.5 $\mu$, 5.8 $\mu$, 8 $\mu$           & 30~000--100~000 \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}