\begin{table}%t2
%\centering
\par
\caption{\label{kcorr}Values of $\Delta m(z)$ vs. $z$ used for $z=0.0$ to 5.0.}
\small
\par
\begin{tabular}{rrrrrr} 
\hline \hline
$z$ & $\Delta m(z)$  & $z$ & $\Delta m(z)$ & $z$ & $\Delta m(z)$   \\ 
\hline 
 0.0 &    0.00 & 1.7 & $-0.15$ & 3.4 & 0.79 \\
 0.1 &    0.00 & 1.8 & $-0.15$ & 3.5 & 0.93 \\
 0.2 &    0.00 & 1.9 & $-0.14$ & 3.6 & 1.13 \\
 0.3 &    0.00 & 2.0 & $-0.12$ & 3.7 & 1.15 \\
 0.4 & $-0.06$ & 2.1 & $-0.14$ & 3.8 & 1.17 \\
 0.5 & $-0.11$ & 2.2 & $-0.20$ & 3.9 & 1.35 \\
 0.6 & $-0.11$ & 2.3 & $-0.02$ & 4.0 & 1.50 \\
 0.7 & $-0.09$ & 2.4 &    0.00 & 4.1 & 1.65 \\
 0.8 & $-0.04$ & 2.5 &    0.04 & 4.2 & 1.80 \\
 0.9 &   0.00  & 2.6 &    0.09 & 4.3 & 1.95 \\
 1.0 & $-0.01$ & 2.7 &    0.19 & 4.4 & 2.15 \\
 1.1 & $-0.04$ & 2.8 &    0.27 & 4.5 & 2.45 \\
 1.2 & $-0.05$ & 2.9 &    0.34 & 4.6 & 2.70 \\
 1.3 & $-0.05$ & 3.0 &    0.40 & 4.7 & 2.95 \\
 1.4 & $-0.05$ & 3.1 &    0.48 & 4.8 & 3.20 \\
 1.5 & $-0.09$ & 3.2 &    0.57 & 4.9 & 3.40 \\
 1.6 & $-0.14$ & 3.3 &    0.67 & 5.0 & 3.60 \\
\hline 
\end{tabular} 
\end{table}