\begin{table}%T1
\caption{\label{tab:fos_indc}\label{tab1}IUE vs. FOS Mid-UV indices.}
\small%\centering
\par
\begin{tabular}{lccc}
\hline\hline
\noalign{\smallskip}
\multicolumn{1}{c}{Feature} &
\multicolumn{1}{c}{N3610/IUE} & 
\multicolumn{1}{c}{N3610/FOS}& 
\multicolumn{1}{c}{M~32/FOS} \\ 
\multicolumn{1}{c} {} & 
\multicolumn{1}{c} {mag} & 
\multicolumn{1}{c} {mag} & 
\multicolumn{1}{c} {mag}\\  
\hline
MgWide & 0.351~$\pm$~0.017 & 0.370~$\pm$~0.007 & 0.285~$\pm$~0.002\\ 
FeI+II+CrI & 0.082~$\pm$~0.050 & 0.188~$\pm$~0.018 & 0.351~$\pm$~0.010\\ 
MgII~2800   & 0.442~$\pm$~0.047 & 0.756~$\pm$~0.018 & 0.795~$\pm$~0.014\\ 
MgI~2852    & 0.237~$\pm$~0.046 & 0.456~$\pm$~0.017 & 0.349~$\pm$~0.008\\ 
FeI~3000 & 0.106~$\pm$~0.040 & 0.208~$\pm$~0.013 & 0.199~$\pm$~0.003\\ 
2828/2921 & 0.561~$\pm$~0.028 & 0.577~$\pm$~0.011 & 0.510~$\pm$~0.005\\ 
\hline
\end{tabular} 
\vspace*{8mm}
\end{table}