\begin{table}%T2
\caption{\label{Tab2}Relative-to-solar elemental abundances in V463~Her and V894~Her.}
\small%\centering
\par
\begin{tabular}{lccccc cccccc}
\hline\hline\noalign{\smallskip}
\multicolumn{1}{c}{}&
\multicolumn{4}{c}{V463~Her}&
\multicolumn{4}{c}{V894~Her}\\
%\hline
Ion   &[El/H] LTE&[El/H] NLTE&$\sigma$&NL&[El/Fe]&[El/H] LTE&[El/H] NLTE&$\sigma$&NL&[El/Fe]  \\
\hline
\ion{Li}{i}  &--0.89 &      &  --  &  1  &--0.95 &--1.30 &      &  --  &  1&--1.27\\
\ion{C}{i}   & +0.00 &--0.20& 0.12 &  5  &--0.26 &--0.36 &--0.50& 0.15 &  5&--0.47\\
\ion{O}{i}   & +0.09 & +0.00& 0.08 &  6  &--0.06 & +0.19 & +0.10& 0.08 &  7& +0.13\\
\ion{Na}{i}  & +0.32 & +0.15& 0.08 &  4  & +0.09 & +0.29 & +0.15& 0.08 &  4& +0.18\\
\ion{Mg}{i}  & +0.04 & +0.06& 0.08 &  6  & +0.00 & +0.10 & +0.11& 0.08 &  5& +0.14\\
\ion{Al}{i}  & +0.13 & +0.00& 0.08 &  3  &--0.06 & +0.25 & +0.15& 0.08 &  3& +0.18\\
\ion{Si}{i}  & +0.23 &      & 0.22 & 45  & +0.17 & +0.03 &      & 0.25 & 46& +0.06\\
\ion{Si}{ii} & +0.03 &      & 0.12 &  2  &--0.03 & +0.30 &      &   -- & 1 & +0.33\\
\ion{S}{i}  & +0.23 & +0.00& 0.07 &  3  &--0.06 &--0.01 &--0.20& 0.07 &  3&--0.17\\
\ion{K}{i}  & +0.31 &--0.01& 0.07 &  2  &--0.07 & +0.61 & +0.39& 0.07 &  2& +0.42\\
\ion{Ca}{i}  & +0.10 &      & 0.14 & 23  & +0.04 & +0.28 &      & 0.20 & 20& +0.31\\
\ion{Sc}{i}  &--0.24 &      & 0.04 &  3  &--0.30 & +0.07 &      & 0.22 &  9& +0.10\\
\ion{Sc}{ii} &--0.20 &      & 0.15 &  8  &--0.26 & --0.05&      & 0.20 & 17&--0.02\\
\ion{Ti}{i}  &--0.02 &      & 0.18 &  63 &--0.08 & +0.07 &      & 0.16 & 49& +0.10\\
\ion{Ti}{ii} &--0.00 &      & 0.14 &  6  &--0.06 & +0.17 &      & 0.06 &  6& +0.20\\
\ion{V}{i}   &--0.06 &      & 0.14 & 10  &--0.12 & +0.10 &      & 0.21 & 25& +0.13\\
\ion{Cr}{i}  & +0.20 &      & 0.18 & 10  & +0.14 &--0.06 &      & 0.18 & 26&--0.03\\
\ion{Cr}{ii} &--0.07 &      & 0.14 &  5  &--0.13 &--0.22 &      & 0.12 &  8&--0.19\\
\ion{Mn}{i}  &--0.11 &      & 0.23 &  6  &--0.17 &--0.15 &      & 0.13 &  5&--0.12\\
\ion{Fe}{i}  & +0.06 &      & 0.21 &165  &  --   &--0.03 &      & 0.13 &280&   -- \\
\ion{Fe}{ii} & +0.02 &      & 0.07 &  9  &  --   & +0.03 &      & 0.08 &  7&   -- \\
\ion{Co}{i}  &--0.02 &      & 0.17 & 23  &--0.08 & +0.13 &      & 0.22 & 16& +0.16\\
\ion{Ni}{i}  & +0.19 &      & 0.20 &  42 & +0.13 & +0.03 &      & 0.20 & 44& +0.06\\
\ion{Cu}{i}  & +0.07 &      & 0.18 &  3  & +0.01 & +0.30 &      &   -- &  1& +0.33\\
\ion{Rb}{i}  &--0.26 &      &  --  &  1  &--0.32 & --0.03&      &   -- &  1& +0.00\\
\ion{Y}{i}   &--0.01 &      & 0.14 &  2  &--0.07 & +0.00 &      &   -- &  1& +0.03\\
\ion{Y}{ii}  & +0.01 &      &  --  &  1  &--0.05 &--0.24 &      & 0.16 &  7&--0.21\\
\ion{Zr}{i}  &--0.27 &      &  --  &  1  &--0.33 &--0.29 &      &   -- & --&--0.26\\
\ion{Zr}{ii} &--0.24 &      & 0.22 &  2  &--0.30 &--0.43 &      & 0.18 &  2&--0.40\\
\ion{Mo}{i}  & +0.05 &      & 0.12 &  2  &--0.01 & +0.11 &      & 0.10 &  3& +0.14\\
\ion{Ba}{ii} & +0.33 & +0.30& 0.09 &  3  & +0.24 & +0.54 & +0.52& 0.06 &  3& +0.55\\
\ion{La}{ii} & --0.02&      & 0.04 &  3  &--0.08 &--0.34 &      & 0.22 &  2&--0.31\\
\ion{Ce}{ii} &--0.20 &      & 0.12 & 11  &--0.26 &--0.14 &      & 0.19 &  2&--0.11\\
\ion{Pr}{ii} & +0.06 &      & 0.12 &  3  &+0.00  & --    &      & --   & --&    --\\
\ion{Nd}{ii} &--0.13 &      & 0.10 & 11  &--0.19 &--0.29 &      & 0.23 &  9&--0.26\\
\ion{Eu}{ii} &--0.11 &      & 0.18 &  6  &--0.17 &--0.27 &      & 0.19 &  4&--0.24\\
\hline
\end{tabular}
\tablefoot{NL -- the number of lines used in our analysis.}
\end{table}