\begin{table}%t2
\caption{\label{TabCondObs}Observation parameters.}
%\centering
\small
\begin{tabular}{l @{\hspace{0.2cm}} c @{\hspace{0.2cm}} r @{\hspace{0.2cm}}
                c @{\hspace{0.2cm}} c @{\hspace{0.2cm}} c @{\hspace{0.2cm}}
                c @{\hspace{0.2cm}} c @{\hspace{0.2cm}} c @{\hspace{0.5cm}}
                c @{\hspace{0.2cm}} c @{\hspace{0.2cm}} c @{\hspace{0.2cm}}
                c @{\hspace{0.2cm}} c @{\hspace{0.2cm}} c}
\hline\hline
Molecule & Transition  & \multicolumn{1}{c}{$\nu_0$ (GHz)} &
\multicolumn{6}{c}{$T_{\rm c}$ (K)} & \multicolumn{6}{c}{$T_{\rm sys}$ (K)} \\
 &  &  &  G05 & G08 & G10 & G34 & W49 & W51 & G05 & G08 & G10 & G34 & W49 & W51 \\
\hline
HCO$^{+}$ & 0--1                 &  89.1885247 & 1.5 & 0.22 & 0.69 & 0.86 & 1.73 & 1.03 & 156 & 162 & 206 & 137 & 167 & 132\\
HCO$^{+}$ & 1--2                 & 178.3750563 &     &      & 0.60 & 0.26 & 1.10 & 0.96 &     &     & 588 & 420 & 375 & 374\\
HNC       & 0,1--1,0             &  90.6634170 &     &      & 0.97 & 0.88 & 1.94 & 0.93 &     &     & 186 & 162 & 160 & 191\\
HNC       & 0,1--1,2             &  90.6635560 &     &      & 0.97 & 0.88 & 1.94 & 0.93 &     &     & 186 & 162 & 160 & 191\\
HNC       & 0,1--1,1             &  90.6636220 &     &      & 0.97 & 0.88 & 1.94 & 0.93 &     &     & 186 & 162 & 160 & 191\\
HCN       & 0,1--1,1             &  88.6304160 &     &      & 1.05 & 1.20 & 1.86 & 1.10 &     &     & 158 & 167 & 146 & 140\\
HCN       & 0,1--1,2             &  88.6318470 &     &      & 1.05 & 1.20 & 1.86 & 1.10 &     &     & 158 & 167 & 146 & 140\\
HCN       & 0,1--1,0             &  88.6339360 &     &      & 1.05 & 1.20 & 1.86 & 1.10 &     &     & 158 & 167 & 146 & 140\\
CN        & 0,~1/2,~3/2--1,~1/2,~1/2 & 113.1441573 &     &      & 0.94 & 0.70 & 1.68 & 0.92 &     &     & 280 & 382 & 275 & 275\\
CN        & 0,~1/2,~1/2--1,~1/2,~3/2 & 113.1704915 &     &      & 0.94 & 0.70 & 1.68 & 0.92 &     &     & 280 & 382 & 275 & 275\\
CN        & 0,~1/2,~3/2--1,~1/2,~3/2 & 113.1912787 &     &      & 0.94 & 0.70 & 1.68 & 0.92 &     &     & 280 & 382 & 275 & 275\\
CN        & 0,~1/2,~1/2--1,~3/2,~3/2 & 113.4881202 &     &      & 0.93 & 0.69 & 1.68 & 0.93 &     &     & 284 & 312 & 209 & 206\\
CN        & 0,~1/2,~3/2--1,~3/2,~5/2 & 113.4909702 &     &      & 0.93 & 0.69 & 1.68 & 0.93 &     &     & 284 & 312 & 209 & 206\\
CN        & 0,~1/2,~1/2--1,~3/2,~1/2 & 113.4996443 &     &      & 0.93 & 0.69 & 1.68 & 0.93 &     &     & 284 & 312 & 209 & 206\\
CN        & 0,~1/2,~3/2--1,~3/2,~3/2 & 113.5089074 &     &      & 0.93 & 0.69 & 1.68 & 0.93 &     &     & 284 & 312 & 209 & 206\\
CN        & 0,~1/2,~3/2--1,~3/2,~1/2 & 113.5204315 &     &      & 0.93 & 0.69 & 1.68 & 0.93 &     &     & 284 & 312 & 209 & 206\\
\hline
\end{tabular}
\end{table}