\begin{table}%t3
\caption{\label{tab3}Stellar parameters and elemental abundances derived for CoRoT-12 from our VWA spectroscopic analysis.}
%\centering
\small
\begin{tabular}{cc}
\hline
\hline 
$T_{\rm eff}$    & $5675 \pm 80$ K \\  
$\log g$         & $4.52 \pm 0.08$ \\ 
$\nu_{\rm mic}$  & $0.6 \pm 0.2$ \kms \\ 
$\nu_{\rm mac}$  & $1.5 \pm 0.3$ \kms \\  
$v \sin i$       & $1.0 \pm 1.0$ \kms \\ 
$d$              & $1150 \pm 85$ pc \\ 
\hline 
[Fe/H] & $0.16 \pm 0.10$ \\ 
$[$Na/H$]$ & $0.17 \pm 0.06$ \\  
$[$Mg/H$]$ & $0.13 \pm 0.07$ \\  
$[$Al/H$]$ & $0.15 \pm 0.10$ \\ 
$[$Si/H$]$ & $0.12 \pm 0.08$ \\ 
$[$Ca/H$]$ & $0.09 \pm 0.10$ \\ 
$[$Sc/H$]$ & $0.22 \pm 0.15$ \\ 
$[$Ti/H$]$ & $0.05 \pm 0.09$ \\ 
$[$V/H$]$  & $0.02 \pm 0.08$ \\ 
$[$Cr/H$]$ & $0.17 \pm 0.09$ \\ 
$[$Mn/H$]$ & $0.20 \pm 0.13$ \\ 
$[$Co/H$]$ & $0.16 \pm 0.14$ \\ 
$[$Ni/H$]$ & $0.21 \pm 0.08$ \\ 
\hline
\end{tabular}\vspace*{-2.5mm}
\end{table}