\begin{table}%t4
 %\centering
\par
 \caption{\label{tab:m-pars}Model parameters and derived water abundances.}
 \vspace*{-3mm}
  \begin{tabular}{lccccccccc}
  \hline \hline \noalign{\smallskip}
Source & $M_{\rm gas}$ & $r_{\rm min}$ & $r_{\rm max}$ & $n(r_{\rm min})$ & $n(r_{\rm max})$ & $T(r_{\rm min})$ & $T(r_{\rm max})$ & $X_{\rm H_2O}$ & $\varv_{\rm turb}$\\
 & (\msol) & (AU) & (AU) & (\cmcube) & (\cmcube) & (K) & (K) & & (\kms) \\
  \hline
G31.41+0.31 	& 1500	& 200	& 22~515	& 8.1\ttp{8}	& 3.1\ttp{6}	& 406	& 43.2	& 3.1\ttp{-8} & 1.4 \\
G29.96-0.02 	& 700	& 200	& 20~700	& 4.4\ttp{8}	& 1.9\ttp{6}	& 489	& 50.8	& $<$5.0\ttp{-10} & 1.1 \\
W33A 		& 4000	& 200	& 62~000	& 3.5\ttp{8}	& 4.0\ttp{5}	& 291	& 26.0	& 6.0\ttp{-10} & 1.6 \\
W43-MM1 	& 2000	& 200	& 27~500	& 5.0\ttp{8}	& 2.3\ttp{6}	& 243	& 24.7	& 4.0\ttp{-8} & 3.0 \\
DR21\tablefootmark{a} & 1650	& 2000	& 60~520	& 1.6\ttp{7}	& 1.5\ttp{5}	& 117	& 23.3	& 2.0\ttp{-10}	& 3.0 \\
W3-IRS5\tablefootmark{b} & 250	& 200	& 12~000	& 2.9\ttp{8}	& 2.7\ttp{6}	& 480	& 54.7	& 2.0\ttp{-8}	& 2.0 \\
\hline
  \end{tabular}
  \vspace*{-2.5mm}
\tablefoot{\tablefoottext{a}{Values from \cite{dr21}}
\tablefoottext{b}{Values from \cite{chavarria}.}}
\vspace*{-2.5mm}
\end{table}