\begin{table}%tb5
%%\centering

\par
\caption{\label{jan10sma}Julian day, flux, and uncertainty values for the millimeter light curve on~2010 January~12, recorded at a central frequency of 238.5~GHz with the SMA.} 
\begin{tabular}{ccc}
\hline 
\hline
 ~Julian day & Flux & $\sigma$  \\
 ($+$2450000) & [mJy] & [mJy]  \\
\hline
 5208.612  &  49.7   &  8.7   \\
 5208.619  &  28.2   &  7.3   \\
 5208.628  &  50.2   &  7.4   \\
 5208.640  &  62.0   &  6.8   \\
 5208.648  &  66.0   &  6.3   \\
 5208.656  &  92.7   &  6.6   \\
 5208.664  &  96.9   &  6.1   \\
 5208.676  &  98.5   &  5.9   \\
 5208.684  &  97.1   &  5.7   \\
 5208.692  &  91.4   &  5.7   \\
 5208.700  &  82.8   &  5.6   \\
 5208.712  &  94.8   &  5.5   \\
 5208.740  &  98.9   &  5.3   \\
 5208.747  &  103.0  &  5.7   \\
 5208.756  &  100.1  &  5.2   \\
 5208.767  &  100.0  &  5.2   \\
 5208.776  &  98.6   &  5.2   \\
 5208.784  &  93.5   &  5.1   \\
 5208.792  &  96.6   &  5.2   \\
 5208.803  &  89.4   &  5.3   \\
 5208.836  &  92.6   &  5.5   \\
 5208.844  &  110.6  &  5.1   \\
 5208.853  &  104.6  &  5.2   \\
 5208.865  &  106.2  &  5.2   \\
 5208.873  &  101.4  &  5.3   \\
 5208.881  &  106.8  &  5.4   \\
 5208.889  &  94.1   &  4.9   \\
 5208.901  &  102.4  &  5.0   \\
 5208.910  &  97.5   &  5.3   \\
 5208.917  &  94.0   &  5.2   \\
 5208.926  &  95.0   &  5.3   \\
 5208.938  &  96.0   &  5.4   \\
 5208.965  &  91.3   &  5.5   \\
 5208.973  &  99.7   &  5.8   \\
 5208.981  &  102.8  &  6.0   \\
 5208.993  &  97.5   &  6.0   \\
 5209.001  &  98.4   &  6.5   \\
 5209.009  &  89.6   &  6.4   \\
 5209.017  &  85.5   &  7.1   \\
 5209.027  &  80.5   &  7.6   \\
\hline			      
\end{tabular}		      
\end{table}