-2.20

-2.25

-2.30

-2.35

-2.40

-2.45

-2.50

-2.55

-2.60

-2.65

-2.70 0.42 0.43 0.44 0.45 0.46 0.47 0.48 0.49 0.50 0.51 0.52

2.00 1.90 1.80 1.70 1.60 1.50 1.40 1.30 1.20 1.10 1.00 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00