0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035 0.04 0.045 0.05 0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

0.18

Probability of false alarm, P_{FA}

Probability of detection, P D

α = 0.05 MMF AMF WMF UWMF