1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

Log_{10} CO/C^{18}O J=1-0

Log10 CO J=1-0/CN tot

2 4

5

6

10 11 12

13

14

16

17

h)