0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

40 50

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

Collision strength

Radiation damping

Without damping a) O^{5+}

Energy (Ryd)

Auger- plus Radiation damping GS83