5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

H2O

CH_2 CH_3

CH_4 CH_2 C_3H_8

C_2H_6

after

before

Absorbance

Wavenumber (cm^{-1})

H2O

C2H2

CO_2

C_2H_6

C_2H_4

CH_3

a)

CH_4