RX

1136

1134

1131

1124

1122

1116

1108

1103

1102

1101

1100

1093

10841078

1075

1061

1060

1059

1056

1046

1041

1036

1034 1033

1025

1024 1023

1017

1016

1015

1012

1010

1006

1005

1000

997 994

993

992

990 985

981

974

972

971

968

966

960

944

940

930

922

921

911

895

888

883

879

877

876