0:40:00

3039:00

3038:00

37:30

30:00

25:00

20:00

15:00

10:00

40:05:00

EPIC PN + MOS

XMM-Newton

0.2 - 4.5 keV

January 2008

M 31 S3

381

374

372

362

361

346

341

338

326

325

321

308

306 305

301

294

293286 284

282

281

280

279266

263

257

247

237

236

233

230

229

224

220

216

214

209

208

205

200 198

196

184

181

177

169

165

163

159

158

155 154 152

151

149 148

144

138

135

133

131

120

119

114

112

106

102

100

98

95

92

9089

88

85

81

80 77

76

71

69

67

66

64

63

61

60

58

57

52

50

49

46

45

44 42

41

40

37

35

34

32

30

29

27

26 24

23

21

20

14

13

10

9

8

7

6

5

4