3042:00

3041:00

300:40:00

10:00

05:00

41:00:00

55:00

40:50:00

45:00EPIC PN + MOS

XMM-Newton

0.2 - 4.5 keV

January 2002

M 31 S1

309

1083

1079

1072

1071 1070

1052

1047

1031

1009

1008

1003

1001

995

982

965

961

959 949

948

946

941

937

935

934

933 925

916

912

909

906

904 897

893

887

885

881

878

875

863

846

843

842

841

837

833

830

826

822

819

814

811 809

801

799

797

796

793

792

791

790 789

782

777

772

771 769 768

764

761

758

750748

747744

743

741

736

732

728

726

723

710

705

696

690

685 684

683

682

681

680

675

674

673

670

668

666 659

658

653

649

648

645

644

643

640

636

633

632

615

613

612611

608

607

606 604

603

601

600

599

598

597

590

589

588 582

581

576

569

567

566

563 557

555 553

549

548

542

535

532

531

528

521

513

512

511

509

507

484

483

479

476

474

472468

466

463

460

459457 455 453

452 442

439

436

432

426

423

421

419

416

415

404

402

396

393

392 389

383

377

376

373

370

368

363

357

356

354

353 352

350

347

339

337

336

333

327 323

320

319

317

314

304 302

300 298

297

296

292 287