42:00

3041:00

300:40:00

39:30

35:00

30:00

25:00

40:20:00

15:00

10:00EPIC PN + MOS

XMM-Newton

0.2 - 4.5 keV

December 2007

M 31 SS3

802

785

781

779

778

745

737

734 727

725 716

714

709

704

701

693

692

689

686 676

667

663

646

642

638

629

622

625

620 595

593

592

586 583

579

572

571

568 562

560

554

552

551 546

540

538

537

533

526

525 522

520518

514510

506

503

500

498 497

493

490 482

480

478

477

473

470

469465

462

456

450

448

446

443441

437

433

431

430 429 427

425

424

422

417

414

412

409

406 401

400

398

395

394

390

387

385

381

378

374

372

371 369 367

366

362

361

349

346

342

341

340

338

334

331

330

328

326

325

321

312 311

308

306 305

301

299

295

294

293286 284

282

281

280

279

271 268

266

263

257

255

247

243

237

236

233

230

229

220

216

214

208

205

200 198

196

184

181