3043:00

3042:00

300:41:00

50:00

45:00

40:40:00

35:00

30:00

25:00EPIC PN + MOS

XMM-Newton

0.2 - 4.5 keV

July 2006

M 31 SS2

1258

1241

12371229

1211

1208

1202

1196 1188

1187

1174

1169

1164

1163

1155

1145

1140

1139

1130

11291120

1111

1088

1082

1074

1073

1070

1064

1054

1047

1030

1027

1026

1008

998

995

982

973

969

964

956

955

954

951

948

943

941

938

928 926

916

913

909

908 903

902

901

899

893

892

889

881

880

873

866

858

852

851

847

846

844

842

837

834

833

831

828

825

817

815

811 809

805802

790 789

787

785

781

780

779

778

777

771 769 768

767

764

761

758

756

754

745

744

743

742 735

734

728

727

725

721

716

714

710

709 707

704

701

693

692

686

683

680

679

676

674

667

666 659

649

648

642

640632

625

620

613

607 600

598

572

569

560

552

533

528

525 522

506

500

480