300:44:00

3043:00

42:30

10:00

05:00

41:00:00

55:00

50:00

40:45:00

40:00EPIC PN + MOS

XMM-Newton

0.2 - 4.5 keV

January 2008

M 31 SS1

1561

1556

1555

1531

1506

1491

1490

1484

1483

1476

1475

1464

1459

1456

1455

1454

1448

1447

1445

1444

1439

1438

1432

1431

1424

1422

1407

1402

1398

1397

1396

1395

1394

1385

1377

1376

1374

1368

1366

1364

1363

1353

1352

1350

1346

1345

1342

1341

1335

1334

1333

1329

1328

1326

1322

1321

1318

1317

1311

1303

1301

1299

1298

12921290

1288

1285

1284

1280

1279

1276

1269

1266

1260

1259

1258

1254

1253

1252

1250

1246

1245

1242

1241

1240 1238

1233

1231

1226

1221

1218

1211

1210

1209

1208

1207

1206

1196

1189

1188

1187

1183

1181

1176

1171

1170

1165

1163

1162

1155

1151

1149

1148

1145

1140

1139

1130

1117

1114

1112

1111

1110

1105

1096

1095

1091

1087

1085

1083

1079

1074

1073

1072

1071 1070

1053

1052

1051

1048

1047

1045

1032

1031

1027

1026

1009

1008

1003 1001

995

982

979

975

969

965

961

959

957

951

949

948

946

941

938

937

935

934

933 925

916

912

909

906

904 897

893

885

881

878

875

863

846

843

842

841

833

830

826

822

811 809

801

799

796

793

792

790 789

772