3041:00

3040:00

300:39:00

50:00

45:00

40:00

40:35:00

30:00

25:00EPIC PN + MOS

XMM-Newton

0.2 - 4.5 keV

January 2002

M 31 S2

309

676

649

648

625

598

572

569

560

554

552

546 538

533

528

526

525 522

514510

506

503

500

498 497

480

479

476

473

470

468

459457

456

455 453

450

448

446

443441

437

432

430 429 427

425

424

423

422

418

414

412

406

404

401

398

394

390

389

387

386

385

383

378

373

372

371 369 367

366

363

361

354

351

349

346

342

340

339

334

331

330

329

328

327

326

325

323317

313

312 311

308

299

295

294

289

281

277

275

271 268

265

263

260

258

257

255

251

247

244

243

238

236

235

234

232

230

229

219

218

216

213

212

208

207

206 202

201

196

195

193

190

189

188

184

182

179

178

175173

169

167

162

161

159

157

151

150

147

140 139

138

136

129

126

123

122

121

118

116 115

109

107

100

99

94

93

91

86

67