42:00

300:41:00

3040:00

39:30

30:00

25:00

20:00

15:00

41:10:00

05:00EPIC PN + MOS

XMM-Newton

0.2 - 4.5 keV

July 2006

M 31 SN1

458

791

788

783

782

775

766

762

759

753

750748

740

739

738

736

733

732 730

723

722

720

717

715

706

705

698

697

696

688 687

685 684

681

677

678

671

670

669

668

662

661

656

655

654

651

650

647

645

644

639

634

631

628

624623

621

618

617

615

612611

610

606 604

602

599

597

596

594

591

589

588

587 584 578

574

573 570

567

566

565

564

559

558

549

547

545

544

543

542

541

539 534

532

531

530

529

527

523

521

519

516

515

512509

508

507

505

504

501

499

495

494

492

491

489

488

486

485

484

483

475

467 464

461

460 452

451

449

447 445

444

442

440

439

438

436

435

434

428

421

420

416

413

411

410

408

407

405

403

399

397

396

393

391

388 384

382

380

379

375

370

365

364

360 359 358

353 350

348

345

344

343

336

335

332

324

322

320

318

316

315

314

310

307

304

303

302292

291

290

288

285

278

274

273 272

269

264

262

261

253

252

250

249

248242

239

231

228

227 221

210 204

203 187

180

176 171

170