300:40:00

3039:00

38:30

10:00

05:00

41:00:00

55:00

40:50:00

45:00EPIC PN + MOS

XMM-Newton

0.2 - 4.5 keV

July 2006

M 31 SN2

309

535

532

521

513

507

484

483

479

476

474

472468

466

463

460

459457 455 453

452 442

439

436

432

426

423

421

419

416

415

405

404

402

399

396

393

392 389

383

377

376

373

370

364

363

360 359 358

357

356

354

353 352

350

348

347

344

339

337

336

335

333

332

329

327 323

322

320

319

318

317

314

313

310

304

303

302

300 298

292

288

287

277

276

275

273 272

270

269

267

265

262

261

259 254

253

250 248

246 245

242

241

240

238 235

232

231

228

226

225

223 222

219

215

213

212

211

210

207

201

199 197

195

194

193

192

191 188

186

185

182

179

176

175

174

173

172

171

170

168

167

166

164

161

160

157

156

153

147

146

145

143

142

141

136

134

132

129

128 127

125

124

123

117

113

111 110 108

105

103

101

96

94

87

84

8382

79

78

75

74

73

72

68

62 56

55

54

53

51

48

39

38

33