300:40:00

3039:00

3038:00

40:50:00

45:00

40:00

35:00

30:00

25:00EPIC PN + MOS

XMM-Newton

0.2 - 4.5 keV

December 2007

M 31 SN3

422

418

412

398

394

390

386

385

383

378

373

371 369 367

366

354

351

349

342

340

339

334

331

330

329

328

323317

313

312 311

308

299

295

294

289

277

275

271 268

265

263

260

258

255

251

247

244

243

240

238

236

235

234

232

230

229

219

218

216

213

212

208

207

206 202

201

196

195

193

191

190

189

188

185

184

182

179

178

175173

169

167

164

162

161

159

157

151

150

147

140 139

138

136

129

126

125

123

122

121

118

116 115

109

107

105

100

99

94

93

91

87

86

84

78

76

70

67

65

64

62

59

58

57

56 53

51

47

43

41

36

35

31

28

25

22

19

18

17

16

15

12

11

9

3

2

1