0:43:00

3042:00

3041:00

40:30

41:50:00

45:00

40:00

35:00

30:00

25:00EPIC PN + MOS

XMM-Newton

0.2 - 4.5 keV

December 2006

M 31 NN1

1217

1213

1205

1197

1192

1185

1182

1175

1166

1158

1156

1154

1147

1143

1142

1141

1135

1133

1127

1126

1123

1121

1113

1109

1104

1099

1098

1097

1094

1090

1081

1080

1077

1068

1067

1066

1063

1057

1055

1049

1044

1043

1042

1040

1035

1021

1020

1018

1014

1007

991

989

988

986

980

976

970

967

958

950

947

942 939

936

931

929

924

918

917

915

914

907

905

900

898

896

894

891

884

882 874

868

867

864

862

861

860

859

857

856

854

850

849

839

838

832

824 821 818

813

808

804

803

794

786

784

775

774

766

765

760

759

757

755

753

752

751

739

733

731

729

724

722

719

718

717

713 712

711

708

706

703 702

700

699

698

697

695

694

691

688 677

678

672

671

665

664

661

660

657

656

652

651

650

647

641

639

637 635

631

630

627

626

621

619

618

617

616

614

609

602 591

585

580

577

575

574

570

564

561

558

556

550

545

543 541

539

536

530 527

524 517

505

504

502

499

496

494

492 489

487

481

471

467

461 449

447

444 438

407 403