45:00

3044:00

300:43:00

41:50:00

40:00

35:00

30:00

25:00EPIC PN + MOS

XMM-Newton

0.2 - 4.5 keV

January 2002

M 31 N1

1643

1636

1635

1634 1631

1626

1624

1616

1612

1611

1604

1603

1599

15981590

1589

1587

1581

1567

1566

1562

1560

1559 1553

1550

1547

1546

1537

1536

1535

1532

1525

1523

1522

1520

1518

1517

1514

1512

1507

1500

1498

1497

1495

1494

1489

1488

1482

14811473

1468

1466

1463

1461

1460

1452

1451

1450

1449

1446

1441

1440

1436

1433

1430

1428 1426

1421

1420

1416

1415

1410

1406

1404

1401

1400

1399

1392

1390

1389

1388

1386

1379

1378

1373

1372

1371

1369

1365

1362

1360 1358

1357

1349

1348

1347

1344

1340

1338

1337

1336

1332

1331

1324

1323

1319

1316

1315

1309

1307

1305

1304

1302

1297

1296

1294

12931289

1287

1286

1282

1281

1278

1277

1275

1273

1272

1271

1265

1263

1256

1251

1249

1248

1244

1239

1236

1232

1230 1228

1220 1217

1213

1212

1205

1201

1200

1197

1194

1192

1191

1185

1182

1177

1175

1173

1166

1158

1156

1154

1153

1147

1143

1142

1141

1138

1135

1133

1132

1127

1126

1123

1121

1113

1109

1104

1099

1098

1097

1094

1090

1081

1080

1077

1068

1067

1066

1057

1055

1044

1042

1040

1035

1021

10201007

991

989

988

980

970

958

950

947

931

918